Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Ativando e Desativando o MFA

Introdução

Este documento descreve como habilitar o MFA para administradores MSSP e UPC e STC.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

Os logons do console Cisco Umbrella para administradores do Managed Security Service Provider (MSSP) e/ou do Umbrella Partner Console (UPC) e/ou do Secure Trials Console (STC) exigem o uso do logon único do Cisco OneID. Ele é pré-configurado quando o console Umbrella é criado.

Ativando e Desativando o MFA

Para habilitar a autenticação multifator (MFA), também conhecida como autenticação de 2 fatores, você deve habilitar as configurações no portal Cisco OneID.

1. Entre em sua conta CCOID athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do

2. Navegue até a guia Segurança.

3. Ative a alternância MFA e conclua as instruções de configuração.

6169738007700

4. Após a conclusão, faça logoff do painel do Cisco Umbrella e tente entrar novamente para verificar se o Cisco OneID está solicitando um código MFA.

Para desativar o recurso, siga os mesmos passos, mas desative a configuração novamente.

Para obter mais detalhes sobre o processo, consulte a documentação da conta Cisco.com.