Contents

Introdução

Overview

Introdução

Este documento descreve as APIs herdadas do Umbrella e as integrações da Cisco.

Overview

Após o fim da vida útil, as APIs do Umbrella Legacy continuam sendo suportadas apenas para integrações da Cisco que ainda não foram migradas para a API do Umbrella.

Esta é uma lista de integrações de hardware que permanecem compatíveis:

Integração

DNS de guarda-chuva

Túneis Umbrella SIG

Cisco Catalyst SD-WAN

·

·

Cisco Catalyst sem fio

·

Cisco Catalyst Switches

·

· (com o Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Conector Meraki Umbrella SD-WAN (Meraki MX)

·

·

Conexão segura Cisco+

·

·

Cisco DNA Center/Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

FMC da Cisco

·

·

FTD da Cisco

·

ISR da Cisco

·

Além dessas integrações de hardware, as APIs do Umbrella Legacy continuam sendo suportadas para as integrações com essas plataformas:

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Se você tiver dúvidas ou precisar de ajuda com suas integrações da Cisco com o Umbrella, entre em contato com o Suporte do Umbrella em umbrella-support@cisco.com.