Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Introdução

Compatibilidade de VPN F5

Cliente VPN F5 BigIP

Proxy de Retransmissão DNS F5

Localizar a Configuração de Túnel Dividido Baseada em DNS ou split-dns

Novo Cliente F5

Introdução

Este documento descreve a compatibilidade entre o Cisco Umbrella Roaming Client e o F5 VPN.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Umbrella Roaming Client.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Introdução

O cliente de roaming Umbrella pode ser usado em uma grande variedade de configurações de rede e software. Este artigo documenta todos os tópicos de compatibilidade conhecidos com o cliente VPN F5. Este artigo começa com os comportamentos de detecção esperados no momento e discute as notas de compatibilidade específicas da VPN F5.

O cliente Umbrella implementou mecanismos de detecção automatizados para reagir a alterações de VPN para garantir que a funcionalidade de DNS seja mantida. Isso pode fazer com que o cliente permaneça temporariamente desprotegido enquanto a VPN está conectada. Consulte o artigo Compreender a Heurística de Detecção de VPN de Terceiros com o Umbrella Roaming Client para obter mais detalhes.

Compatibilidade de VPN F5

Em muitas configurações, a VPN F5 funciona inserindo os endereços DNS da VPN em NICs não-VPN ao pré-aguardar os servidores VPN para o DNS da NIC. Portanto, para uma configuração de DNS local de x.x.x.x e uma configuração de VPN de y.y.y.y, o resultado é y.y.y.y, x.x.x.x.

Com o cliente de roaming Umbrella, isso substitui o 127.0.0.1 colocado. Para garantir que a VPN F5 não seja prejudicada por um loop de alteração sem fim, o Umbrella pára de redirecionar se 127.0.0.1 for colocado no final da lista DNS ou for rapidamente alterado de volta para 127.0.0.1.

Na maioria dos casos, a Umbrella recomenda o uso do módulo de segurança de roaming Umbrella que faz parte do cliente de segurança de roaming AnyConnect. A VPN não precisa ser implantada (ela pode ser removida da exibição para o usuário no momento da instalação).

A compatibilidade F5 neste momento é definida como uma conexão VPN F5 bem-sucedida com DNS local e público totalmente funcionais. Isso pode ser resultado de um backoff gracioso do cliente de roaming para um estado desprotegido. Certifique-se de que sua cobertura na rede esteja em vigor ao usar F5 configurando sua rede para o Cisco Umbrella.

Cliente VPN F5 BigIP

O cliente de borda F5 BigIP é o cliente VPN F5 mais comum no momento. No entanto, ele está sendo substituído pelo novo cliente F5 em muitas implantações.  Este artigo discute todas as preocupações de interoperabilidade conhecidas com o cliente F5 BigIP.

Proxy de Retransmissão DNS F5

O cliente de roaming não é compatível com o cliente VPN 2.2+ em configurações que ativam o serviço Proxy de Retransmissão DNS F5. Esse proxy de retransmissão é conhecido por ser ativado no modo split-dns e nos modos de tunelamento dividido baseados em DNS. F5 não pode ser usado com nomes DNS definidos com o cliente de roaming. Para usar o tunelamento dividido com F5 e o cliente de roaming no momento, use o tunelamento dividido baseado em IP em vez do tunelamento dividido baseado em DNS. Além disso, algumas configurações e versões podem fazer com que o Umbrella seja substituído, apesar de mostrar verde quando o Proxy de Retransmissão DNS é ativado.

Localizar a Configuração de Túnel Dividido Baseada em DNS ou split-dns

O F5 VPN Split Tunneling com split-dns aparece na forma da configuração "DNS Address Space". Quando ativo, ele ativa o próprio proxy DNS de F5 que entra em conflito com o cliente de roaming. O sintoma é uma falha ao resolver registros A enquanto o cliente de roaming e a VPN estão ativos. Veja esta captura de tela para uma configuração de trabalho:

A configuração de interrupção mais comum é "*". Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte este artigo da F5 KB: Overview of the Windows DNS Relay Proxy service.

Esse recurso é mais comumente usado para o tunelamento dividido baseado em DNS. Neste momento, o tunelamento dividido baseado em DNS com F5 é incompatível com o cliente de roaming Umbrella e a configuração observada aqui é necessária para não iniciar o Proxy DNS F5.

Hoje, uma solução permanente pode existir na forma do módulo de segurança de roaming do AnyConnect (incluído em sua licença DNS Umbrella). A longo prazo, a Umbrella pretende adicionar suporte para esses modos DNS adicionais. No entanto, devido ao uso de um proxy DNS F5, o suporte pode permanecer limitado.

Em alguns casos, isso se manifesta com um proxy DNS F5 em que o DNS flui para F5, apesar de o cliente de roaming mostrar protegido e criptografado. Páginas de teste para welcome.umbrella.com podem falhar (a menos que a rede use o Umbrella) e o cliente de roaming não pode ser usado para DNS devido à interceptação. O cliente de roaming está totalmente funcional e pode relatar um estado protegido, mas não pode receber DNS do sistema. Nesse caso, você precisa parar o serviço "F5 DNS Relay Proxy" (F5FltSrv.exe) para ver se ele ajuda.

Novo Cliente F5

Recentemente, muitas implantações F5 podem ser implantadas com o novo cliente VPN F5. A equipe do Cisco Umbrella tem informações limitadas sobre esse novo cliente. No entanto, qualquer uma das condições presentes para o cliente F5 Big-IP também pode se aplicar ao novo cliente F5.