Contents

Introdução

Informações de Apoio

Próximas etapas

Verificar/Atualizar/Instalar conector AD para Cisco Umbrella

Diretrizes de verificação/atualização/instalação do conector AD para Cisco Secure Access

Introdução

Este documento descreve as alterações no registro do controlador de domínio e do conector do AD e no mecanismo de sincronização na versão 1.13.8 do software do conector do AD.

Informações de Apoio

A Cisco anuncia a disponibilidade do Cisco AD Connector versão 1.13.8, que inclui aprimoramentos para garantir a compatibilidade com atualizações do Cisco Umbrella e do Cisco Secure Access. A versão inclui alterações no DC (Domain Controller, controlador de domínio) e no mecanismo de registro e sincronização do ADC (AD Connector, conector do AD).

Após 20 de maio de 2024, as instalações do AD Connector que não tiverem sido atualizadas para a versão 1.13.8 não poderão mais enviar atualizações de novas informações de Usuários e Grupos para o Cisco Umbrella ou o Cisco Secure Access. É vital garantir que sua instalação esteja atualizada para evitar interrupções. Todos os dispositivos que ainda não estão na v1.13.8 neste ponto devem ser atualizados manualmente.

A partir de 22 de fevereiro de 2024, todas as instalações de conectores AD com versões mais antigas devem ser atualizadas para, pelo menos, a versão 1.13.8. Todas as instalações íntegras de conectores AD são atualizadas automaticamente para a versão 1.13.8.

Se estiver planejando registrar um novo AD Connector, você deverá usar a versão 1.13.8. Você pode baixar essa versão mais recente do ADC junto com o script de Configuração do Windows mais recente com a versão 1.1.24 para o Controlador de Domínio diretamente do painel. Antes de iniciar a instalação do Conector AD, verifique se você baixou a versão 1.13.8 do painel.

Próximas etapas

Verificar/Atualizar/Instalar conector AD para Cisco Umbrella

Para verificar a Versão e a Integridade do Conector AD:

1. Em Umbrella Dashboard, navegue até Implantações > Configuração > Sites e Ative Diretory. Selecione para todos os conectores AD e verifique se o status é verde e se a versão é 1.13.8.

2. Se o status do conector do AD for Não íntegro, use as etapas fornecidas neste link para colocar o conector do AD em estado íntegro para que a atualização automática seja bem-sucedida: Resolver erros de guarda-chuva para o Ative Diretory e aplicativos virtuais.

Note: Após 20 de maio de 2024, as atualizações automáticas para conectores AD com versões anteriores à 1.13.8 não estarão mais operacionais. Se, por algum motivo, a atualização automática falhar, você precisará baixar e instalar manualmente a versão mais recente do conector AD e configurar conforme especificado neste link: https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/5-connect-active-directory-to-umbrella#install.

Diretrizes de verificação/atualização/instalação do conector AD para Cisco Secure Access

Para verificar a Versão e a Integridade do Conector AD:

1. Em Secure Access Dashboard, navegue até Connect > Users and Groups > Configuration Management > Provisioning > Ative Diretory.

2. Se o status do conector do AD for Não íntegro, use as etapas fornecidas neste link para colocar o conector do AD no estado íntegro para que a atualização automática seja bem-sucedida: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access#step-4--verify-that-the-connector-syncs-with-secure-access.

Note: Após 20 de maio de 2024, as atualizações automáticas para conectores AD com versões anteriores à 1.13.8 não estarão mais operacionais. Se, por algum motivo, a atualização automática falhar, você precisará baixar e instalar manualmente a versão mais recente do conector AD e configurar conforme especificado aqui: https://docs.sse.cisco.com/sse-user-guide/docs/connect-active-directory-to-secure-access.