Contents

Introdução

Overview

O que é SOC 2?

O relatório SOC 2 está disponível?

Posso ler uma versão do relatório sem enviar um NDA?

Introdução

Este documento descreve o atestado do Umbrella SOC 2.

Overview

Os dados são um dos ativos mais valiosos para a sua organização e é fundamental escolher um fornecedor que priorize o tratamento de dados da maneira correta. Queremos que você tenha certeza de que o Cisco Umbrella tem os controles necessários em vigor para proteger efetivamente a segurança, a disponibilidade e a confidencialidade de seus dados.

Temos o prazer de anunciar que o Cisco Umbrella foi avaliado para os padrões SOC 2 Tipo II, permitindo que você implante recursos de segurança avançados com a certeza de que seus dados estão seguros.

O que é SOC 2?

O SOC 2 é uma estrutura aplicável a todos os serviços de tecnologia e empresas de SaaS que armazenam dados de clientes na nuvem. O SOC 2 ajuda a garantir que controles e práticas organizacionais estejam em vigor para proteger efetivamente a segurança, a disponibilidade e a confidencialidade dos dados do cliente.

O relatório SOC 2 está disponível?

O relatório SOC 2 está disponível no Cisco Trust Portal para clientes com um NDA assinado. Este relatório pode ser usado pelos clientes para entender os controles de segurança do Umbrella e ver se nenhuma exceção foi identificada na auditoria.

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=SOC&prodserv=Cisco Umbrella

Posso ler uma versão do relatório sem enviar um NDA?

O SOC 3 é uma versão pública do relatório e fornece uma visão geral do nosso programa de segurança e a garantia de que a Umbrella recebeu um certificado SOC 2. Esse relatório está disponível no site da Umbrella e no Cisco Trust Portal.

https://learn-umbrella.cisco.com/solution-briefs/cisco-umbrella-soc-3-report