Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Explicação

Instalando ambos os clientes em uma única máquina

Introdução

Este documento descreve como usar o Umbrella Roaming Client com o Dynamic IP Updater Client.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Umbrella Roaming Client.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

O cliente do Atualizador de IP Dinâmico pode manter suas informações de IP de rede atualizadas no painel Umbrella, o que resulta em manter sua rede protegida.O cliente Umbrella Roaming é um software instalado em cada dispositivo que executa o Windows ou Mac OSX para obter segurança Umbrella e proteção baseada em políticas onde quer que você vá.

Explicação

O uso ideal do cliente do Dynamic IP Updater é instalá-lo em uma máquina, de preferência um desktop que esteja funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana ou seja usado diariamente na rede. Isso garante que, quando seu endereço IP for alterado, ele também atualizará seu painel para que sua rede possa ser protegida e as políticas criadas ainda possam ser aplicadas.

Por outro lado, o uso ideal do cliente de roaming Umbrella é instalá-lo em laptops que "fazem roaming" ou deixam a rede.Isso garante que quando esses laptops saem da rede, eles ainda estejam protegidos pelas políticas de segurança Umbrella corretas.

Instalando ambos os clientes em uma única máquina

Nesse ponto, você provavelmente pensou no que aconteceria se você tivesse apenas um laptop e precisasse instalar os dois clientes. Como ambos os clientes fazem coisas diferentes, você pode certamente instalá-los em uma única máquina.

A única coisa que você precisa ter em mente para o cliente de atualização de IP dinâmico é que quando você muda para uma rede diferente sem desativar o "atualizador", ele pode atualizar a rede no seu painel para a rede atual em que você está. Para garantir que isso não aconteça, você deve "desabilitar" o cliente do atualizador. Por esse motivo, a Umbrella normalmente não recomenda instalar o atualizador e o cliente de roaming no mesmo computador se este computador sair da rede com frequência.