Contents

Introdução

Overview

Introdução

Este documento descreve a expiração do certificado SAML Umbrella para a identidade do usuário SWG.

Overview

O certificado Umbrella SAML usado para a identificação de usuário SWG expira em 27 de junho de 2024 10:41:19(UTC). Este certificado foi renovado e disponibilizado em 27 de maio de 2024. Isso permitiu que você atualizasse seu provedor de identidade (IdP) com o certificado SAML Umbrella renovado de então até 27 de junho.

A atualização do certificado é essencial para evitar falhas de autenticação de usuário SAML e perda de acesso à Internet para esses usuários.

Esta primeira comunicação tem o objetivo de informá-lo sobre este próximo evento e fornecer tempo para planejar e agendar a tarefa de atualização de certificado com seu Provedor de identidade.

Uma vez que o certificado é renovado e disponibilizado, uma atualização de confirmação foi publicada.

Esta é uma tarefa anual, no entanto, a URL de metadados do Umbrella permanece constante em relação aos anos anteriores. É por isso que recomendamos o uso da URL de metadados para adquirir automaticamente o certificado renovado, em vez de usar um processo de importação manual. Quando o certificado é renovado, atualizamos os metadados sem alterar a URL dos metadados. Essa abordagem oferece suporte aos provedores de identidade, como o ADFS e o Ping Identity, que podem monitorar a URL de metadados da terceira parte confiável e atualizá-la automaticamente quando os metadados da terceira parte confiável forem atualizados com um novo certificado.

Para obter mais informações sobre opções de renovação, consulte https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/saml-certificate-renewal-options

Note: Alguns Provedores de Identidade não executam validação de assinaturas de solicitação SAML e, portanto, não exigem nosso novo certificado. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do provedor de identidade para obter confirmação.

Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com seu contato de suporte.