Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Overview

Explicação

Próximas etapas após a verificação de rede

Introdução

Este documento descreve por que o status da rede pode ser mostrado como "Verificando" no Painel do Umbrella.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no DNS Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Overview

Este artigo discute o que significa quando o status da rede é exibido como Verificação pendente quando você envia uma rede como nesta captura de tela em Implantações> Redes.

360002660463

.

Note: Antes que uma rede seja verificada, a Política primária sempre é exibida como Política padrão.

Explicação

Quando você está vendo esse status, um tíquete é gerado e enviado diretamente ao suporte Umbrella para verificação. Esse processo ajuda o Umbrella Support a:

- Certifique-se de que não haja conflito de rede entre os clientes (por exemplo, 192.0.0.1/32 entraria em conflito com 192.0.0.0/24 porque está dentro da sub-rede).

- Confirme a propriedade do IP.

Note: Não é necessária nenhuma interação de sua parte, a menos que o Umbrella exija uma documentação para comprovar a propriedade desse IP.

Próximas etapas após a verificação de rede

Você pode ver seu status de rede como Inativo. Isso é normal, pois a rede pode levar 4 horas para se propagar e aparecer como Ativa após a verificação. Se a rede continuar a aparecer como Inativa após 24 horas, consulte este artigo para saber a causa potencial.

Note: Mesmo que a rede esteja sendo mostrada como Inativa nas primeiras 4 horas, você ainda poderá aplicar políticas à identidade da Rede.