Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve como solucionar o erro "Erro específico do pacote de segurança. Exceção de "HRESULT" no Umbrella.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na segurança de camada DNS do Umbrella.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Você vê o erro "Erro específico de pacote de segurança. Exceção de HRESULT: 0x80070721 (1), verifique as páginas de suporte."

Solução

Se esse erro for exibido nos logs do Ative Diretory (AD) Connector ou no painel, significa que você registrou um Controlador de Domínio Somente Leitura como um servidor do AD no Painel em Sites e Ative Diretory.

Tip: Atualmente, os Controladores de Domínio Somente Leitura não têm suporte e podem causar problemas se deixados registrados no Painel. A Umbrella recomenda remover o Controlador de Domínio Somente Leitura do Painel e remover todos os componentes nele instalados.

Contanto que haja pelo menos um controlador de domínio com o conector instalado, o domínio poderá ser sincronizado sem problemas, mesmo que um controlador de domínio somente leitura esteja presente no domínio.