Contents

Introdução

Testar Conectividade WMI

Introdução

Este documento descreve como testar manualmente a conectividade WMI para o Serviço de Conector com o WBEMTest.

Testar Conectividade WMI

O Serviço do Conector usa WMI para se conectar aos seus controladores de domínio e coletar eventos. Se as permissões para essas conexões não estiverem definidas, você verá erros de "Acesso negado" no painel. Este teste deve ser executado no computador que está executando o conector. Estas são as etapas para testar manualmente a conectividade WMI:

1. Clique em Start > Run > WBEMTest > OK. Esta tela é exibida:

24075613964308

2. Clique em Conectar.

3. Selecione um DC que esteja com o problema ou que o suporte instruiu você a executar o teste em. Este computador deve ser diferente daquele no qual você está executando este teste.

4. Digite o IP ao qual você está tentando se conectar neste formato: \\192.168.10.1\root\cimv2. NÃO use o nome de host.

Note: Execute o WBEMTest na mesma máquina em que o conector está instalado e, nesta etapa, você está se conectando a um DC remoto.

5. Em Credenciais, use o usuário do OpenDNS_Connector, bem como a senha.

Screen_Shot_2017-02-14_at_3.59.44_PM.png

Note: Para executar esse teste diretamente em um DC, use "root\cimv2" como o Namespace e campos em branco para Nome de usuário e Senha.

6. Clique em Conectar.

24075613972756

Note: Note: Se você vir um erro de Acesso Negado, verifique as permissões WMI e DCOM. O DCOM requer uma reinicialização, se alterado. Consulte nosso artigo sobre acesso negado aqui.

7. Clique em Consulta de notificação.

8. Cole este conteúdo dentro da caixa de texto branca:
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent' and TargetInstance.LogFile = 'Security' AND (TargetInstance.EventCode = 528 OR TargetInstance.EventCode = 540 OR TargetInstance.EventCode = 4624 OR TargetInstance.EventCode = 538 OR TargetInstance.EventCode = 4647 OR TargetInstance.EventCode = 4634 OR TargetInstance.EventCode = 4768 OR TargetInstance.EventCode = 4769)

9. Clique em Apply.

Note: Note: Se você vir um erro de Acesso negado, verifique se o grupo Leitores de log de eventos pode acessar os logs de eventos com nosso artigo de ajuda aqui.

10. Se tudo estiver funcionando corretamente, você verá objetos, como mostrado nesta imagem. Caso contrário, você não terá permissões WMI ou terá problemas de conexão com o servidor remoto.

24075601961620