Contents

Introdução

Overview

Introdução

Este documento descreve o recurso de atualização automática do painel do Umberla para o AnyConnect Client.

Overview

Atualização de 21 de agosto de 2024: Enviamos a atualização automática única para o Cisco Secure Client 5.1.5.65 (MR5) conforme notificado anteriormente abaixo. O Cisco Secure Client 5.1 MR5 suporta atualizações automáticas de nuvem gerenciadas pelo Umbrella.

Primeira publicação em 23 de maio de 2024:

Em resposta ao valioso feedback do cliente, a Cisco decidiu estender o suporte de atualização automática do painel Umbrella para o AnyConnect Client hoje para incluir também o Cisco Secure Client 5.x. No entanto, isso resulta na necessidade de estender o cronograma da transição baseada na atualização automática do Umbrella do AnyConnect Client versão 4.x para o novo Cisco Secure Client 5.x.

Inicialmente, após o anúncio do fim da vida útil do AnyConnect 4.x em 31 de março de 2023, as atualizações continuaram perfeitamente pela nuvem até o lançamento final da versão 4.10. De acordo com o anúncio de atualização de serviço anterior, a Cisco preparou uma atualização automática de nuvem única para o Cisco Secure Client 5.x mais recente após a data de 31 de março de 2024 do fim da manutenção do software para o AnyConnect 4.10.

Entendendo a importância de uma transição tranquila e confortável, a Cisco envia uma atualização única para uma versão do Cisco Secure Client 5.x que seja compatível com futuras atualizações automáticas gerenciadas pelo Umbrella. Isso serve para garantir que não haja falhas no suporte à atualização automática para clientes que estão migrando do AnyConnect para o Cisco Secure Client 5.x. Em outras palavras, se fizéssemos a atualização única agora para a versão atual do Secure Client 5.1.4, essa versão não seria compatível com as futuras atualizações automáticas gerenciadas pelo Umbrella. Isso faria com que os clientes precisassem atualizar novamente, manualmente, para uma versão ainda não lançada do Secure Client 5.x que suporta atualizações automáticas de nuvem gerenciadas pelo Umbrella.

Os clientes que adotaram atualizações distribuídas em nuvem são acomodados com a atualização única para o Cisco Secure Client 5.x até agosto de 2024. Isso concede aos clientes algum tempo adicional para planejar e se preparar para essa mudança.

Os clientes que instalaram o Umbrella Roaming Client e estão interessados em atualizar para o Cisco Secure Client devem usar ferramentas de software de gerenciamento de clientes de terceiros para instalar o Cisco Secure Client no topo do Umbrella Roaming Client. Isso faz com que o Cisco Secure Client herde a configuração do cliente Umbrella Roaming. A versão atual do Secure Client 5.1.4 não é compatível com as atualizações automáticas em nuvem gerenciadas pelo Umbrella. Os clientes que consideram as atualizações automáticas gerenciadas em nuvem como importantes podem considerar esperar pela versão futura do Secure Client 5.x que suporta as atualizações automáticas gerenciadas em nuvem Umbrella.

Os clientes que não são MSP e optam por atualizar para a versão atual do Cisco Secure Client 5.1.4 podem considerar a possibilidade de mudar para o Cisco Secure Client Cloud Management. Os recursos de gerenciamento de clientes não desaparecem como parte do EOL do SecureX; a funcionalidade está simplesmente migrando para o serviço Cisco Security Cloud Control. Consulte Acesso ao Secure Client Cloud Management após o SecureX EoL - Cisco Blogs para obter mais detalhes.