Contents

Introdução

Overview

Solução

Introdução

Este documento descreve os endereços IP da página de bloqueio do Umbrella.

Overview

Quando uma página é bloqueada pelo serviço Cisco Umbrella, nossos resolvedores DNS exibem uma página de bloqueio em vez da página com o conteúdo bloqueado.  Essas páginas de bloqueio são servidas pelos servidores Cisco Umbrella.  O endereço IP Anycast e o tipo de bloco associado para esses servidores estão descritos na tabela abaixo.

Note: Não esperamos que esses IPs mudem novamente em um futuro próximo, mas se eles mudarem, essa atualização será incluída neste artigo.

Solução

As solicitações que usam o recurso "Bloquear desvio de página" podem usar qualquer um dos endereços IP listados neste site: https://www.opendns.com:443/data-center-locations/

Nome

Tipo de registro

Endereço

Página Bloqueio da Lista de Domínios

a

146.112.61.104

Página Bloqueio da Lista de Domínios

aaaa

::ffff:146.112.61.104

Página Bloco de Retorno de Chamada de Comando e Controle

a

146.112.61.105

Página Bloco de Retorno de Chamada de Comando e Controle

aaaa

::ffff:146.112.61.105

Página Categoria de Conteúdo ou Bloco de Aplicativos

a

146.112.61.106

Página Categoria de Conteúdo ou Bloco de Aplicativos

aaaa

::ffff:146.112.61.106

Página Bloqueio de Malware

a

146.112.61.107

Página Bloqueio de Malware

aaaa

::ffff:146.112.61.107

Página Bloqueio de Phishing

a

146.112.61.108

Página Bloqueio de Phishing

aaaa

::ffff:146.112.61.108

Página de bloqueio de integrações de segurança, domínios vistos recentemente, VPN de encapsulamento DNS, DNS potencialmente prejudicial e DNS dinâmico

a

146.112.61.110

Página de bloqueio de integrações de segurança, domínios vistos recentemente, VPN de encapsulamento DNS, DNS potencialmente prejudicial e DNS dinâmico

aaaa

::ffff:146.112.61.110