Contents

Introdução

Comportamento do status do recurso no AnyConnect 4.8.01090

Explicação dos Estados de Proteção

Introdução

Este documento descreve por que o status da Proteção da Web pode aparecer como desprotegido no AnyConnect 4.8.01090.

Comportamento do status do recurso no AnyConnect 4.8.01090

Com o AnyConnect Client versão 4.8.01090, o cliente pode relatar o Status de proteção DNS como protegido, ao mesmo tempo em que exibe o Status de proteção da Web como desprotegido.

Explicação dos Estados de Proteção

O AnyConnect 4.8.01090 apresenta suporte para o serviço Umbrella Secure Web Gateway (SWG). A ativação deste serviço requer uma assinatura de complemento ativa do Umbrella SIG Essentials, SIG Advantage ou SIG. Quando a assinatura apropriada estiver ativa, o cliente de endpoint do AnyConnect ativa o serviço Umbrella SWG.

Para clientes sem uma assinatura baseada em SIG que instalam o AnyConnect 4.8.01090, o cliente exibe os espaços reservados de estatísticas do Umbrella SWG e uma mensagem indicando que o status da Proteção da Web está desprotegido.

360043162551

360043127312

- A mensagemdesprotegida se aplica somente ao serviço Umbrella SWG.

- A Proteção DNS permanece ativa e funcional, independentemente do status do serviço SWG.

- O status da Proteção DNS não é afetado pelo estado desprotegido da Proteção da Web.

- As versões futuras do AnyConnect fornecem mensagens aprimoradas sobre o estado e o nível de proteção dos serviços Umbrella.