Contents

Introdução

Overview

Introdução

Este documento descreve os códigos de resposta (RCodes) comuns do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) nos logs de consulta DNS.

Overview

Esta tabela detalha a função das mensagens de retorno DNS mais comuns e os (RCodes) correspondentes que podem aparecer em seus logs durante uma consulta DNS. Cada RCode tem sua própria finalidade na infraestrutura DNS. Normalmente, você vê NOERROR (RCODE:0) ao realizar a maior parte de sua navegação bem-sucedida. Todos os outros códigos de retorno são considerados erros.

Para obter uma lista completa desses códigos, consulte a seção DNS RCODEs neste link: Parâmetros do Sistema de Nomes de Domínio (DNS)

Mensagem de Retorno DNS

Código de Resposta DNS

Função

NOERROR

RCODE:0

Consulta DNS concluída com êxito

ANTIGO

CÓDIGO:1

Erro de Formato de Consulta DNS

SERVFAIL

CÓDIGO:2

O servidor não pôde concluir a solicitação DNS

NXDOMAIN

CÓDIGO:3

O nome de domínio não existe

NOTIMP

CÓDIGO:4

Função não implementada

RECUSADO

CÓDIGO:5

O servidor se recusou a responder pela consulta

YXDOMAIN

CÓDIGO:6

Nome que não pode existir, existe

XRRSET

CÓDIGO:7

Redefinição que não pode existir, existe

NOTAUTH

CÓDIGO:8

Servidor não autoritativo para a zona

NOTZONE

CÓDIGO:9

Nome fora da zona