Contents

Introdução

Overview

Sintomas de problemas relacionados ao QUIC

Verifique se o QUIC está habilitado no Google Chrome

Desabilitar o QUIC no Google Chrome

Desabilitar QUIC via Política

Valores para desativar o QUIC

Bloquear QUIC em um firewall

Gerenciar o QUIC em outros navegadores

Introdução

Este documento descreve como desativar o protocolo QUIC em navegadores para garantir a operação adequada do AnyConnect Secure Web Gateway.

Overview

Os usuários Umbrella que usam o AnyConnect Secure Mobility Client e o Secure Web Gateway podem ter problemas com os serviços do Google (como Gmail ou YouTube) quando os navegadores usam o protocolo QUIC. O QUIC usa UDP em vez de TCP, o que o AnyConnect Secure Mobility Client não suporta. Desabilitar o QUIC garante que as solicitações da Web sejam roteadas corretamente através do proxy SWG.

Sintomas de problemas relacionados ao QUIC

Quando um navegador tenta usar o QUIC, os usuários podem encontrar:

- Sites do Google ou outros sites que usam o QUIC não carregam

- As configurações do SWG, como Controle de aplicativos e Controle de aplicativos avançado, não se aplicam

- Problemas de aplicação de política para sites que usam o QUIC

Um exemplo de um erro ao carregar um vídeo do YouTube:

360074357372

Verifique se o QUIC está habilitado no Google Chrome

Para determinar se o Chrome usa o QUIC:

1. Abra as Ferramentas de desenvolvedor do Chrome (Menu > Mais ferramentas > Ferramentas de desenvolvedor ou pressione Ctrl+Shift+I).

2. Na guia Network, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e ative a coluna Protocol.

3. Navegue até um site de propriedade do Google, por exemplo,https://www.google.com.

4. Procure a entrada http/2+quic/39 na coluna Protocolo. Se presente, o QUIC está habilitado.

Desabilitar o QUIC no Google Chrome

Para desativar o QUIC manualmente no Chrome:

1. Na barra de endereços, digite: chrome://flags#enable-quic

2. Defina o sinalizador do protocolo QUIC experimental como Disabled.

3. Reinicie o Chrome para aplicar a alteração.

Desabilitar QUIC via Política

Local do Registro do Windows para clientes Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome

Local de registro do Windows para clientes do Google Chrome OS:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\ChromeOS

Nome do valor do Windows (REG_DWORD):

QuicAllowed

Nome da preferência Mac/Linux (Booleano):

QuicAllowed

Se esta política estiver definida como verdadeira (ou não definida), o uso de QUIC é permitido. Se a política for definida como falsa, o uso de QUIC não será permitido.

Valores para desativar o QUIC

REG_DWORD decimal do Windows:

0

REG_DWORD Hexadecimal do Windows:

0x00000000

Linux:

false

Mac:

<false />

Exemplo de Registro do Windows para clientes Chrome Windows:

22732115303572

Bloquear QUIC em um firewall

Bloqueie o QUIC bloqueando a porta UDP 443 ou bloqueando o QUIC por nome de aplicativo se o firewall suportar inspeção de Camada 7. Certifique-se de que suas regras de firewall permitam endereços IP relacionados ao Umbrella para DNS criptografado, consultando a Lista IP e os Domínios do Gateway da Web Seguro para Permitir em Firewalls.

Gerenciar o QUIC em outros navegadores

Outros navegadores podem usar o protocolo QUIC. As opções de controle incluem:

- Firefox

Defina a opçãonetwork.http.http3.enabledde configuração emabout:config. Para obter mais informações, consulte o artigoComo ativar o suporte HTTP 3 no Firefox

- Microsoft Edge:

O QUIC pode ser controlado por meio da Diretiva de Grupo