Contents

Introdução

Overview

Impacto

Cenário 1 - Erro após a importação do novo Certificado Umbrella

Verifique se os certificados atuais e novos do Umbrella foram importados

Verifique se o mapa de Declarações de Atributo está correto

Cenário 2 - Erro após a expiração do certificado do Umbrella

Verifique se o novocertificado foi importado para o Provedor de identidade

(RECOMENDADO) Configurar atualizações automáticas de metadados

Verifique se os endereços de servidor da Lista de Certificados Revogados (CRL) estão acessíveis ao Provedor de Identidade

Microsoft ADFS - Exemplo de Importação Manual de Certificado

Introdução

Este documento descreve como resolver um erro "UPN não configurado" após renovar o certificado de assinatura Umbrella SAML.

Overview

"UPN não configurado" é um erro genérico que pode ocorrer por vários motivos. Uma causa em potencial está relacionada à expiração do certificado de assinatura Umbrella SAML, que é renovado anualmente. Para obter os detalhes mais recentes sobre a expiração do certificado, leia nosso portal de Anúncios.

Se o certificado Umbrella expirar e você não tiver tomado nenhuma ação, os usuários serão bloqueados do acesso à Internet com estes erros em potencial:

- Erro "UPN não configurado" com marca guarda-chuva ao navegar na Web através do SWG

- Algum outro erro apresentado pelo seu provedor de identidade

Este artigo discute dois cenários diferentes que causam o erro:

- Cenário 1 - Erro após a importação do novo Certificado Umbrella

- Cenário 2 - Erro após a expiração do certificado do Umbrella

Impacto

Novos logons de usuário para SWG falham, bloqueando o acesso à Internet. Isso não se aplica necessariamente a todos os usuários, mas é acionado quando:

- A sessão de um usuário expira devido à nossa configuração de reautenticação (por exemplo, diariamente)

- Um novo usuário faz logon

- Um usuário limpa o cache do navegador ou usa um novo navegador.

Cenário 1 - Erro após a importação do novo Certificado Umbrella

Se o erro ocorrer diretamente após uma alteração (por exemplo, em preparação para a renovação do certificado da Umbrella), é provável que tenha sido cometido um erro com a importação do certificado.

Verifique se os certificados atuais e novos do Umbrella foram importados

Em preparação para a renovação do certificado, a Umbrella disponibiliza um novo certificado, mas o novo certificado não é usado para assinatura até o tempo de expiração.  Portanto, sua configuração de IdP deve ter dois certificados listados na configuração do provedor de serviços/terceira parte confiável.  Reconfigure a partir de metadados para resolver isso.

- Certificado atual - Com uma data de expiração próxima

- Certificado futuro - Válido para o próximo ano.

Verifique se o mapa de Declarações de Atributo está correto

Se você reconfigurou o provedor de serviços/terceira parte confiável, será necessário fazer alterações adicionais na configuração para garantir que o IdP esteja enviando os atributos necessários para validar a resposta SAML. Isso é comum com o Microsoft ADFS, em que nosso mapa de solicitações precisa ser recriado.

Cenário 2 - Erro após a expiração do certificado do Umbrella

Se o erro ocorrer após a expiração do certificado Umbrella e nenhuma alteração tiver sido feita no IdP.

Verifique se o novo certificado foi importado para o Provedor de Identidade

Para resolver o problema Importe manualmente o novo certificado para o seu provedor de identidade. Quando o certificado estiver se aproximando da renovação, o novo certificado será disponibilizado em nosso portal de Anúncios.

(RECOMENDADO) Configurar atualizações automáticas de metadados

Agora, o Umbrella oferece uma URL de metadados fixa que pode ser usada para atualizações de metadados contínuas.  É recomendável configurar esse método para impedir a ação manual durante a próxima substituição de certificado.

Verifique se os endereços de servidor da Lista de Certificados Revogados (CRL) estão acessíveis ao Provedor de Identidade

O Umbrella agora usa uma Autoridade de Certificação diferente, portanto, verifique se os endereços CRL/OCSP estão disponíveis para o servidor IdP:

- http://validation.identrust.com

- http://commercial.ocsp.identrust.com

Microsoft ADFS - Exemplo de Importação Manual de Certificado

O Microsoft ADFS é um IdP popular, conhecido por validar assinaturas de solicitação. O certificado pode ser atualizado da seguinte maneira:

- Abrir o gerenciamento do AD FS

- Expanda Confiança da terceira parte confiável e localize o RP para Umbrella SWG

- Clique com o botão direito do mouse na Terceira Parte Confiável no ADFS e selecione Propriedades

- Carregue o novo certificado na guia Signing

Ao se aproximar da data de expiração do certificado, os metadados fornecidos pela Cisco incluem vários certificados para se preparar para a transferência contínua. Não exclua o certificado atual enquanto ele ainda estiver válido. A Cisco continua assinando com o certificado atual até a data/hora de expiração.