Contents

Introdução

Informações

Introdução

A partir de 22 de outubro de 2021, os clientes da Umbrella agora podem se conectar ao nosso mais novo data center de borda em Querétaro, México, para obter serviços SIG completos, incluindo DNS, Secure Web Gateway e Cloud Delivered Firewall.

Informações

Uma nova região foi criada para conexões de túnel IPsec: LA-1. Os membros iniciais dessa região são Querétaro e Miami, Flórida. Miami será substituída por um segundo DC da América Latina no futuro com seu próprio endereço IP. Os clientes podem usar Atlanta para failover automático ou configurar manualmente outro data center para túneis de backup.

Esse novo data center de borda expande-se rapidamenterede global. Devido à nossa arquitetura de nuvem globalinovadorae ao roteamento anycasts, a maioria dos clientes na região se conectará automaticamente a esse novo data center.

Além disso, enquanto nos esforçamos para manter um alto tempo de atividade para todos os nossos data centers,a solução de roteamento reforçada roteia de forma contínua e automática o tráfego para o próximo data center mais próximo, caso um data center não esteja disponível por qualquer motivo.