Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Redefinir as senhas de usuário CLI

Redefinir a senha do usuário da Web

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como executar uma redefinição de senha em um determinado dispositivo Cisco Telemetry Broker (CTB).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração básica do Linux

- Arquitetura básica do Cisco Telemetry Broker

- O acesso do console à CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) para o dispositivo desejado é necessário para executar a redefinição de senha.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Nó CTB Manager executando a versão 2.0.1.

- Nó CTB Broker executando a versão 2.0.1.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

A senha pode ser executada individualmente para cada usuário,admin, rootewebadmin. O usuáriowebadminda Web está disponível apenas para o nó de gerenciador no CTB. Osadminusuários do e do root  CLI estão disponíveis nos nós Gerenciador e Agente.

Redefinir as senhas de usuário CLI

Para redefinir qualquer uma das senhas de usuário da CLI:

1. Conecte-se ao nó desejado através da conexão do console.

2. Digite o comando sudo shutdown -r now para reinicializar o nó.

3. No menu GRUB, digiteepara abrir a tela de parâmetros de inicialização. Esta imagem mostra um exemplo do menu GRUB:

Exemplo do menu GRUB em um nó CTB

4. Localize a linha que começa com linux . Coloque o cursor no final da linha e digite init=/bin/bash. Verifique se há um espaço antes da cadeia de caracteres acima mencionada. Esta imagem mostra um exemplo de como o parâmetro adicionado se parece na tela:

Tela de parâmetro com a opção adicional

5. DigiteCtrl+Xpara inicializar o nó com os parâmetros configurados.

6. No shell raiz do Debian, insira o comando mount -n -o remount,rw /  para remontar o sistema de arquivos raiz. Esta imagem exibe um exemplo da saída:

Resultado do comando remount

7. Redefina a senha do usuário desejado. Para redefinir a senha dorootusuário, digite o comando passwd. Para redefinir a senha doadminusuário. digite o comandopasswd admin. Observe que os requisitos normais para senhas complexas permanecem em vigor. A próxima imagem mostra um exemplo de redefinição de senha para ambos os usuários:

Exemplo de redefinição de senha para ambos os usuários da CLI

8. Insira Ctrl+Alt+Del no Windows ou Ctrl+Option+Del  no Mac para reiniciar o nó.

Redefinir a senha do usuário da Web

Para redefinir a senhawebadmin:

1. Conecte-se ao CLI do Nó do Gerenciador comoadmin, via SSH ou via console.

2. Mude para o usuário root com o comando sudo su

3. Digite o comando cd /opt/titan/compose para alterar o diretório.

4. Execute o comando docker-compose run --rm titanium ./manage.py changepassword webadmin para redefinir a senha do usuário da Web. Observe que os requisitos normais para senhas complexas permanecem em vigor. Esta imagem mostra um exemplo de uma redefinição de senha bem-sucedida:

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems