Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema:

Solução:

Importar o grupo de hosts

Solução alternativa:

Introduction

Este documento descreve como recriar um grupo de hosts padrão com o ID de grupo de hosts correto após sua exclusão.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema:

Os grupos de hosts padrão têm IDs de 2 dígitos (por exemplo, 28, 30), mas os grupos de hosts criados pelo usuário têm IDs de 5 dígitos (por exemplo, 50081). Se um usuário excluir um grupo de hosts padrão e recriá-lo como um grupo de hosts personalizado, ele terá esse número de ID maior e algumas coisas não poderão funcionar corretamente por causa disso. Por exemplo, o classificador de host não pode localizar o grupo de hosts recém-criado devido ao número de ID incorreto. Para corrigir isso, o ID # precisa corresponder ao valor padrão.

Solução:

Importar o grupo de hosts

Importar um grupo de hosts com a ID correta pode corrigir o problema. Você pode importar isso de um backup ou exportar o grupo de hosts de outro sistema. Se necessário, crie um novo domínio no sistema, exporte os grupos de hosts desejados e exclua o domínio recém-criado.

Solução alternativa:

Edite o campo host-group id para o valor correto no arquivo host_groups.xml (/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml) também pode corrigir o problema.

Note: Pode haver a necessidade de reinstalar o aplicativo classificador de host depois de corrigir o valor de ID do grupo de host para que ele selecione corretamente os grupos de host fixos.