Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Downloads de software e guias de atualização

Matriz de suporte de hardware

Gerenciador e coletor de fluxo

Armazenamento de dados

Sensor de fluxo

Replicador de fluxo/Diretor UDP

Matriz de Compatibilidade de Aplicativo

Auditoria criptográfica ETA

Classificador de host

Diagramas de rede e Criador de relatórios (o Criador de relatórios é integrado ao produto a partir da versão 7.4.0)

Análise de segurança e registro no local (integrado no produto a partir da versão 7.5.1) e avaliação de visibilidade

Atualizações por versão

Atualização da versão 7.3.x para 7.4.x

Atualização da versão 7.4.x para 7.5.x

Cronogramas de suporte de software

Avisos de fim da vida útil (EOL)

EOL FlexNet

EOL do Global Threat Analytics (GTA)

Obtenções e avisos de atualização

Introdução

Este documento descreve algumas informações de práticas recomendadas sobre atualizações para o Secure Network Analytics (SNA) (anteriormente conhecido como Stealthwatch).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O SNA suporta apenas atualizações de uma versão principal para a seguinte. (Por exemplo, das versões 7.3.x a 7.4.x ou 7.4.x a 7.5.x) não há suporte para os saltos de versão. Se o usuário se sentir confortável com a redefinição de todos os dados para um estado padrão de fábrica, um dispositivo de hardware poderá ser recriado, uma nova VM poderá ser instalada.

Downloads de software e guias de atualização

- O software e os guias para as versões 7.3.2 e posteriores podem ser encontrados no Cisco Software Central

- Software e guias para versões anteriores à 7.3.2 não estão mais disponíveis

Matriz de suporte de hardware

As informações nesta seção são extraídas do guia Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix a partir da versão 7.5.3.

Gerenciador e coletor de fluxo

Armazenamento de dados

Sensor de fluxo

Replicador de fluxo/Diretor UDP

Matriz de Compatibilidade de Aplicativo

As informações nesta seção são extraídas da Matriz de Compatibilidade de Versão dos Aplicativos Secure Network Analytics

Auditoria criptográfica ETA

Classificador de host

Diagramas de rede e Criador de relatórios (o Criador de relatórios é integrado ao produto a partir da versão 7.4.0)

Análise de segurança e registro no local (integrado no produto a partir da versão 7.5.1) e avaliação de visibilidade

Atualizações por versão

Atualização da versão 7.3.x para 7.4.x

Atualizações para versões: 7.4.0, 7.4.1 e 7.4.2

Downloads de software: o software está disponível na Cisco Software Central

Guia de atualização: Atualizar guia para 7.3.x para 7.4.0 ou 7.4.1

Guia de atualização: Guia de atualização para 7.3.x a 7.4.2

Atualização da versão 7.4.x para 7.5.x

Atualizações para versões: 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Downloads de software: o software está disponível na Cisco Software Central

Guia de atualização: Guia de atualização do 7.4.x para 7.5.0

Guia de atualização: Guia de atualização para 7.4.x e 7.5.0 para 7.5.1

Guia de atualização: Guia de atualização para 7.4.x e 7.5.x para 7.5.2

Guia de atualização: Guia de atualização para 7.4.x e 7.5.x para 7.5.3

Cronogramas de suporte de software

Geralmente, uma versão é coberta pela Manutenção de Software por 12 meses após o lançamento e recebe as Correções de Vulnerabilidade e Segurança por 18 meses após o lançamento. Mais informações sobre o modelo de versão do software SNA e o cronograma de suporte da versão estão disponíveis no Cisco Stealthwatch® Software Release Model e no Release Support Timeline Product Bulletin.

Esta tabela lista os cronogramas de suporte da versão 7.1.1 em diante.

Versão

Data de lançamento

Fim da manutenção de software (EoS)

Fim do Suporte a Vulnerabilidade e Segurança (EoVSS)

7.5.3*

25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2026

25 de fevereiro de 2027

7.5.2

24 de fevereiro de 2025

24 de fevereiro de 2026

24 de agosto de 2026

7.5.1

19 de agosto de 2024

19 de agosto de 2025

19 de fevereiro de 2026

7.5.0

22 de janeiro de 2024

22 de janeiro de 2025,

22 de julho de 2025

7.4.2

26, 2023March

26 de março de 2024,

26 de setembro de 2024

7.4.1

09, 2022May

09 2023May,

9 de novembro de 2023

7.4.0

2 de novembro de 2021

2 de novembro de 2022

02, 2023May

7.3.2

1 de junho de 2021

1 de junho de 2022

1 de dezembro de 2022

7.3.1

04 de fevereiro de 2021

4 de fevereiro de 2022

4 de agosto de 2022

7.3.0

3 de setembro de 2020

3 de setembro de 2021

3 de março de 2022

7.2.1

17 de junho de 2020

17 de junho de 2021

1 de julho de 2022

7.1.1

16 de agosto de 2019

16 de agosto de 2020

1 de julho de 2022

* indica a versão recomendada no momento

Avisos de fim da vida útil (EOL)

EOL FlexNet

O licenciamento do FlexNet terminou em 31 de dezembro de 2022. Todo o licenciamento SNA foi transferido para o Cisco Smart Licensing.

EOL do Global Threat Analytics (GTA)

O GTA está programado para terminar em 31 de julho de 2024. O aviso de EOL também discute as opções de migração.

Obtenções e avisos de atualização

Número 1: Failover do SMC: Depois de iniciar uma atualização, NÃO execute um failover do SMC até que TODOS os dispositivos sejam atualizados; isso pode resultar na inoperabilidade do sistema.