Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Etapa 1. Faça o download do arquivo ISO

Etapa 2. Instalar a imagem do Console KVM

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para reinstalar o software Cisco Secure Network Analytics (SNA) remotamente em modelos de hardware UCS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Network Analytics

- Controlador de gerenciamento integrado da Cisco (CIMC)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestes componentes:

- Cisco Flow Sensor 4240 (hardware M5)

- CIMC versão 4.1(1d)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

O procedimento sugerido é reinstalar o sistema operacional (SO) SNA remotamente através do console da máquina virtual (KVM) baseada em kernel do CIMC. Para isso, faça o seguinte:

Etapa 1. Faça o download do arquivo ISO

É necessário um arquivo ISO para o modelo de dispositivo aplicável para reinstalar o SNA OS. Para fazer download do arquivo ISO necessário:

1. Acesse a Cisco Software Central, https://software.cisco.com.

2. Na seção Download e Upgrade, selecione Download de Software.

3. Digite Secure Network Analytics no campo Select a Product. Press Enter.

4. Selecione o modelo de dispositivo virtual aplicável.

Note: O arquivo ISO está localizado apenas na edição virtual do dispositivo. Por exemplo, se você precisar reinstalar o SNA OS de um dispositivo Flow Collector 4210, selecione Virtual Flow Collector.

5. Em Select a Software Type, selecione Secure Network Analytics System Software e, em seguida, selecione a Versão do Software desejada.

6. Localize o arquivo ISO necessário para o modelo de dispositivo virtual.

7. Faça download do(s) arquivo(s).

Etapa 2. Instalar a imagem do Console KVM

1. Faça login no CIMC.

2. Clique em Iniciar KVM no lado superior direito da tela.

3. Quando o KVM Console iniciar, selecione Virtual Media > Ativate Virtual Devices.

4. Aguarde até que a conexão seja estabelecida.

5. Clique em Mídia Virtual > Mapear CD/DVD.

6. Procure o arquivo ISO baixado na Etapa 1 e clique em Map Drive.

7. Clique em Mídia Virtual para confirmar se o arquivo correto foi mapeado para a unidade de CD/DVD.

8. Selecione Power > Reset System (Warm Boot) para iniciar o processo de reinicialização.

9. Quando solicitado, pressione F6 para entrar no Menu de inicialização.

10. Selecione o dispositivo de inicialização Cisco vKVM-Mapped vDVD1.xx e pressione ENTER.

11. O processo de instalação a partir da unidade de CD/DVD virtual é iniciado.

12. Aguarde a conclusão da instalação do SO.

13. O equipamento é reinicializado quando o SO é instalado com êxito.

14. Inicialize com o SO Stealthwatch (SNA).

Neste ponto, o processo de reinstalação está concluído.

Verificar

Se o processo de reinstalação tiver sido bem-sucedido, você deverá exibir a tela de login assim que o equipamento for inicializado.

Informações Relacionadas

- Para obter assistência adicional, entre em contato com o Technical Assistance Center (TAC). É necessário um contrato de suporte válido: Contatos de suporte da Cisco no mundo inteiro.

- Você também pode visitar a Comunidade de Análise de Segurança da Cisco aqui.

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems