Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Etapas para capturar pacotes

Copiar um arquivo Pcap

Introdução

Este documento descreve como usar o comando tcpdump para capturar pacotes que são vistos por uma interface de rede do seu dispositivo Firepower.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do dispositivo Cisco Firepower e dos modelos de dispositivo virtual.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware. Ele usa a sintaxe BPF (Berkeley Packet Filter).

aviso: Se você executar o comando tcpdump em um sistema de produção, ele poderá afetar o desempenho da rede.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Etapas para capturar pacotes

Faça login na CLI do seu dispositivo Firepower.

Nas versões 6.1 e posteriores, insira capture-traffic. Por exemplo,

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Default Inline Set  (Interfaces s2p1, s2p2)

Nas versões 6.0.x.x e anteriores, insira system support capture-traffic. Por exemplo,

> system support capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Default Inline Set  (Interfaces s2p1, s2p2)

Depois de fazer uma seleção, você é solicitado a fornecer opções:

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options:

Para capturar dados suficientes dos pacotes, é necessário usar a opção -s para definir o comprimento do instantâneo corretamente. O snaplength pode ser definido para um valor que corresponda ao valor configurado da unidade de transmissão máxima (MTU) da configuração do conjunto de interfaces, que assume o padrão 1518.

aviso: Quando você captura o tráfego para a tela, isso pode degradar o desempenho do sistema e da rede. A Cisco recomenda que você use a opção -w <nome do arquivo> com o comando tcpdump. Ele captura os pacotes em um arquivo. Se você executar o comando sem a opção -w, pressione a combinação de teclas Ctrl-C para sair.

Exemplo da opção -w <nome do arquivo>:

-w capture.pcap -s 1518

Caution: Não use nenhum elemento de caminho ao especificar o nome de arquivo de captura de pacote (pcap). Você deve especificar somente o nome de arquivo pcap a ser criado no equipamento.

Se for desejável capturar um número limitado de pacotes, você pode usar o -c <packets> flag para especificar o número de pacotes a serem capturados. Por exemplo, para capturar exatamente 5000 pacotes:

-w capture.pcap -s 1518 -c 5000

Além disso, um filtro BPF pode ser adicionado ao final do comando para limitar quais pacotes são capturados. Por exemplo, para limitar a captura de pacotes a 5000 pacotes com um endereço IP de origem ou destino 192.0.2.1, você pode usar estas opções:

-w capture.pcap -s 1518 -c 5000 host 192.0.2.1

Ao capturar o tráfego que é LAN virtual (VLAN) marcado, você deve especificar a VLAN com a sintaxe BPF. Caso contrário, o pcap não contém nenhum dos pacotes marcados com VLAN. Por exemplo, este exemplo limita a captura ao tráfego que é marcado como VLAN de 192.0.2.1:

-w capture.pcap -s 1518 -c 5000 vlan and host 192.0.2.1

Se você não tiver certeza de que o tráfego está marcado como VLAN, esta sintaxe poderá ser usada para capturar o tráfego de 192.0.2.1, que está e não está marcado como VLAN:

-w capture.pcap -s 1518 -c 5000 'host 192.0.2.1 or (vlan and host 192.0.2.1)'

Note: No exemplo anterior, os parênteses são necessários para que o or não se aplique apenas à vlan. As aspas simples são então necessárias para evitar qualquer possível interpretação incorreta dos parênteses pelo shell.

A especificação de uma marca de VLAN captura todo o tráfego de VLAN que corresponde ao restante do seu BPF. No entanto, se você quiser capturar uma tag de VLAN específica, poderá especificar a tag de VLAN que gostaria de capturar da seguinte forma:

-w capture.pcap -s 1518 -c 5000 vlan 1 and host 192.0.2.1

Depois de especificar as opções desejadas e pressionar Enter, tcpdump começa a capturar o tráfego.

Tip: Se a opção -c não tiver sido usada, pressione a combinação de teclas Ctrl-C para interromper a captura.

Depois de parar a captura, você receberá uma confirmação. Por exemplo:

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: -w capture.pcap -s 1518 -c 5000 host 192.0.2.1

Cleaning up.

Done.

Copiar um arquivo Pcap

Para copiar um arquivo pcap de um dispositivo FirePOWER para outro sistema que aceita conexões SSH de entrada, use este comando:

> system file secure-copy hostname username destination_directory pcap_file

Depois de pressionar Enter, você será solicitado a fornecer a senha para o sistema remoto. O arquivo pode ser copiado através da rede.

Note: Neste exemplo, o nome do host se refere ao nome ou endereço IP do host remoto de destino, o nome de usuário especifica o nome do usuário no host remoto, o diretório de destino especifica o caminho de destino no host remoto e o arquivo pcap especifica o arquivo pcap local para transferência.