Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

integração de SMA

Web SMA

E-mail SMA

Verificar

Troubleshoot

Módulo SMA SecureX SMA tile / Resposta seguraX a ameaças mostrando o erro "Ocorreu um erro inesperado no módulo SMA"

Vídeo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para configurar, verificar e solucionar problemas da integração do Content Security Management Appliance (SMA) com o SecureX.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento sobre estes tópicos:

- Security Management Appliance (SMA)

- ESA (Email Security Appliance)

- Web Security Appliance (WSA)

- Cisco Threat Response (CTR)

- Painel SecureX

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- SMA executando AsyncOS 13.6.2 (para SMA - Módulo de e-mail)

- SMA executando AsyncOS 12.5 (para SMA - Módulo Web)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

integração de SMA

Etapa 1. No SMA, navegue até Network > Cloud Service Settings > Edit Settings, enable integration e confirme se o SMA está pronto para aceitar um token de registro.

Etapa 2. Clique no ícone Configurações (equipamento) e, em seguida, clique em Dispositivos > Gerenciar dispositivos para ser levado ao Security Services Exchange (SSE).

Verifique se todas as opções estão habilitadas em Cloud Services.

Etapa 3. Ative a integração do Cisco Threat Response na guia Cloud Services (Serviços em nuvem) e clique na guia Devices (Dispositivos) e no ícone + para adicionar um novo dispositivo (requer conta de administrador SMA).

Etapa 4. Efetue login no portal SSE a partir da instância do SecureX.

Etapa 5. No portal Secure X, navegue até Integrations > Devices > Manage devices (Integrações > Dispositivos > Gerenciar dispositivos)

Etapa 6. Crie um novo token no portal SSE e especifique a hora de expiração do token (o padrão é 1 hora) e clique em Continuar.

Passo 7. Copie o token gerado e confirme se o dispositivo foi criado.

Etapa 8. Navegue até seu SMA (Network > Cloud Service Settings) para inserir o token e clique em Register.

Para confirmar o registro bem-sucedido, revise o status no Security Services Exchange e confirme se o SMA é exibido na página Dispositivos.

Web SMA

Etapa 1. Preencha o formulário Adicionar novo módulo da Web SMA:

- Nome do módulo - Deixe o nome padrão ou insira um nome significativo para você.

- Dispositivo registrado - Na lista suspensa, escolha o dispositivo registrado no Security Services Exchange.

- Período de Solicitação (dias) - Insira o período (em dias) para a consulta de ponto de extremidade da API (o padrão é 30 dias).

Etapa 2. Clique em Salvar para concluir a configuração do módulo da Web SMA.

E-mail SMA

Etapa 1. Preencha o formulário Adicionar novo módulo de e-mail SMA.

- Nome do módulo - Deixe o nome padrão ou insira um nome significativo para você.

- Dispositivo registrado - Na lista suspensa, escolha o dispositivo registrado no Security Services Exchange.

- Período de Solicitação (dias) - Insira o período (em dias) para a consulta de ponto de extremidade da API (o padrão é 30 dias).

Se o nome do dispositivo SMA não estiver no menu suspenso, digite o nome no campo suspenso para pesquisá-lo.

Etapa 2. Clique em Salvar para concluir a configuração do módulo de e-mail SMA

Verificar

Etapa 1. Adicione um novo painel e adicione os blocos para ver as informações que você está interessado no seu módulo SMA

Você pode ver as informações do seu dispositivo refletidas nesta seção.

Etapa 2. Verificar a versão do SMA

No SMA, navegue para Home > Version Information (Página inicial > Informações da versão).

Se não houver dados disponíveis no SecureX após a integração. Você pode seguir as próximas etapas.

Etapa 1. Verificar o relatório dos dispositivos ESA/WSA para o SMA

No SMA, navegue para Centralized Services > Security Appliances e verifique se os dispositivos ESA/WSA aparecem em Security Appliances.

Etapa 2. Verifique se a licença SMA para Rastreamento de mensagem de e-mail centralizado está licenciada e habilitada em Serviços centralizados > Dispositivos de segurança.

Troubleshoot

Esta seção fornece as informações que você pode usar para solucionar problemas de sua configuração.

Tip: Se você receber um erro de tempo limite enquanto executa investigações ou ao adicionar blocos ao SecureX, isso pode ser devido a um alto volume de informações enviadas de seus dispositivos. Tente reduzir a configuração Request Timeframe (days) (Tempo de solicitação (dias)) na configuração do módulo.

Comandos usados no console SMA SSH

- Para verificar a versão real e a licença do SMA, esses comandos podem ser usados

- > Showlicense

- > versão

- Logs de integração contendo eventos de registro

- > cat ctr_logs/ctr_logs.current

- Teste de conectividade com o portal SSE

- > telnet api-sse.cisco.com 443

Módulo SMA SecureX SMA tile / Resposta seguraX a ameaças mostrando o erro "Ocorreu um erro inesperado no módulo SMA"

O SMA requer a configuração de AsyncOS API HTTP e HTTPS habilitada na interface de gerenciamento para se comunicar com o portal SecureX/CTR.

Para um SMA local, configure essa configuração a partir da GUI do portal SMA, vá para Rede > Interfaces IP > Interface de gerenciamento > API AsyncOS e ative HTTP e HTTPS.

1. Rede > Interfaces IP

2. Interface de gerenciamento ESA

3. API assíncrona > HTTP e HTTPS

Para um CES (Cloud Based SMA), essa configuração precisará ser feita de back-end por um engenheiro do TAC SMA, ele exigirá acesso ao túnel de suporte do CES afetado.

Vídeo

Informações Relacionadas

- Você pode encontrar vídeos sobre como configurar suas integrações de produtos aqui.

- Se seu dispositivo não for gerenciado por um SMA, você poderá adicionar módulos para ESA ou WSA individualmente.

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems