Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Troubleshoot

Licença

Blocos do Módulo

Função de administrador

Cronograma

Recriar módulo

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas do módulo Secure Malware Analytics Cloud com o SecureX.

Contribuição de Javi Martinez, Engenheiro do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Nuvem de análise de malware segura

- SecureX

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Console do Secure Malware Analytics Cloud (conta de usuário com direitos de administrador)

- Console SecureX (conta de usuário com direitos de Administrador)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco Secure Malware Analytics Cloud é uma plataforma avançada e automatizada de análise de malware e inteligência contra ameaças de malware na qual arquivos suspeitos ou destinos da Web podem ser detonados sem afetar o ambiente do usuário.

Na integração com o SecureX, o Secure Malware Analytics é um módulo de referência e fornece a capacidade de se deslocar para o Secure Malware Analytics Portal para reunir inteligência adicional sobre hashes de arquivo, IPs, domínios e URLs na área de armazenamento de conhecimento Secure Malware Analytics Cloud (SMA Cloud).

Consulte o Guia de integração de nuvem do Secure Malware Analytics mais recente,

- Nuvem NAM.

- EU Cloud.

Troubleshoot

Licença

- Verifique se você tem uma licença SMA adequada para obter acesso ao console Secure Malware Analytics Cloud

Blocos do Módulo

- Verifique se você selecionou os blocos apropriados para Secure Malware Analytics Cloud Module

Navegue até o portal SecureX > Painel > botão Personalizar > Selecione o módulo SMA Cloud > Adicione os blocos apropriados

Função de administrador

- Verifique se você tem uma conta Secure Malware Analytics com função de Administrador no portal Secure Malware Analytics

Navegue até o portal SecureX > Administração > Sua conta

- Verifique se você tem uma conta SecureX com direitos de Administrador no portal SecureX

Navegue até o portal Análise de malware > Minha conta de Análise de malware

Observação: se você não tiver a função de administrador no console Secure Malware Analytics e no console SecureX, o administrador poderá alterar a função da conta diretamente no portal em questão

Cronograma

- Verifique se o Carimbo de data/hora está definido corretamente no portal SecureX.

Navegue até o portal SecureX > Painel > opção Cronograma > Selecione o cronograma apropriado na base da atividade do SMA

Recriar módulo

- Exclua o módulo SMA antigo e crie um novo.

Navegue até Secure Malware Analytics Cloud console > Minha conta Malware Analytics > Chave de API > Copiar a chave de API

Navegue até o portal SecureX > Módulos de integração > Selecionar o módulo de nuvem do SMA > Adicionar a chave de API e a URL (Selecionar a nuvem do SMA) > Criar o painel

Observação: somente usuários com a função Administrador da empresa ou Usuários podem obter a chave de API que ativa o módulo de integração Secure Malware Analytics no SecureX.