Contents

Introdução

Procedimentos de pré-verificação

Carregar um Instantâneo Clássico

Executar as Verificações de Integridade do Cluster por Meio da Pré-Verificação de Atualização

Procedimento de Desligamento do Cluster

Desligar o cluster

Procedimentos de recolocação

A sub-rede e os endereços IP permanecem inalterados

Garantir a integridade do cabeamento

Etapas de pós-realocação

Ligando os servidores

Lidando com serviços não íntegros

Conclusão

Resumo das práticas recomendadas

Introdução

Este documento descreve as práticas recomendadas para realocar um cluster do Tetration (CSW) com etapas para uma transição tranquila e para minimizar possíveis problemas.

Procedimentos de pré-verificação

Carregar um Instantâneo Clássico

Antes de iniciar o processo de realocação, você deve carregar um instantâneo clássico no caso do TAC. Este instantâneo ajuda a documentar o status atual do cluster e avaliar a integridade do hardware e dos serviços. Se forem observados problemas com serviços ou hardware no instantâneo, crie uma RMA (Autorização para Devolução de Materiais) e corrija os problemas e serviços de hardware.

Executar as Verificações de Integridade do Cluster por Meio da Pré-Verificação de Atualização

As pré-verificações de atualização verificam o status operacional dos serviços e a condição dos componentes de hardware.

1. Navegue para Verificação prévia de atualização.

Navegue para a interface do usuário Tetration e siga estas etapas:

- Clique em Platform.

- Selecione Upgrade/Reboot/Shutdown.

- Clique em Start Upgrade Precheck.

Aguarde alguns minutos pela saída das pré-verificações de atualização. Se tudo tiver êxito, você poderá prosseguir com o próximo plano de ação para a realocação do cluster.

Procedimento de Desligamento do Cluster

Desligar o cluster

Antes de realocar o cluster Tetration (CSW), é crucial desligá-lo corretamente.

1. Acesse a Opção de Desligamento.

Navegue até a interface do usuário Tetration:

- Clique em Platform.

- Navegue até Upgrade/Reboot/Shutdown.

- Escolha a opção Shutdown.

2. Importância do Desligamento Apropriado. O desligamento correto do cluster ajuda a evitar a perda de dados e garante uma interrupção total de todos os serviços ativos.

Após a conclusão do desligamento do cluster pela interface do usuário, conforme mostrado nesta imagem, aguarde 5 minutos e desligue todos os servidores UCS e mova o rack inteiro para o novo datacenter.

Procedimentos de recolocação

A sub-rede e os endereços IP permanecem inalterados

Ao mover o cluster para um novo rack de data center, é importante garantir que as configurações de sub-rede, endereços IP e rede permaneçam as mesmas no novo roteador de uplink do data center ou no switch de uplink. Isso evita problemas de rede e mantém a conectividade para todos os serviços.

Essas portas e tráfego devem ser permitidos através do firewall ao implantar a Cisco Secure Workload (Tetration) atrás de um firewall. A configuração adequada das regras de firewall é essencial para garantir a funcionalidade ininterrupta.

Fonte

Destino

Protocolo

Porta

Componentes

Direção

Prioridade

Todos os agentes

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

443

Todos os sensores

Entrada

H

Agentes de visibilidade profunda

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

5640

Sensores de software

Entrada

H

Agentes de Imposição

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

5660

Sensores de aplicação

Entrada

H

Sensores de hardware

Sub-rede do servidor Tetration

UDP

5640

Sensores de hardware

Entrada

H

Operador de Tetração PC/Laptop

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

443

para acesso à GUI

Entrada

H

Sub-rede do servidor Tetration

Servidor SMTP

TCP

25

Gerenciamento de cluster (E-MAIL)

Saída

H

Sub-rede do servidor Tetration

Servidor NTP

UDP

123

Gerenciamento de cluster (NTP)

Saída

H

Sub-rede do servidor Tetration

Servidor DNS

TCP, UDP

53

Gerenciamento de cluster (DNS)

Saída

H

Operador de Tetração PC/Laptop

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

22

Gerenciamento de cluster (SSH)

Entrada

H

Operador de Tetração PC/Laptop

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

9000

Atualizações de cluster

Entrada

H

Operador de Tetração PC/Laptop

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

8901-8936

Túnel CIMC

Entrada

H

Operador de Tetração PC/Laptop

Sub-rede do servidor Tetration

TCP

8001-8036

Túnel CIMC

Entrada

H

Sub-rede do servidor Tetration

servidor syslog

UDP

514

Gerenciamento de cluster (Syslog)

Saída

H

Sub-rede do servidor Tetration

Servidor LDAP

TCP

389/636

Gerenciamento de cluster (LDAP)

Saída

H

Garantir a integridade do cabeamento

Certifique-se de que o cabeamento permaneça intacto durante a realocação. Se você estiver movendo todo o rack Tetration, certifique-se de que todos os cabos estejam contabilizados para que nada seja desconectado ou danificado.

Etapas de pós-realocação

Ligando os servidores

Depois de ligar o servidor no novo local, faça login na interface do usuário do Tetration. Você percebe que muitos serviços de Tetration aparecem como não saudáveis (vermelho).

Lidando com serviços não íntegros

Se você perceber que alguns serviços não estão íntegros, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica (TAC) para obter suporte na resolução desses problemas. O rápido envolvimento com o TAC pode ajudar a restaurar a funcionalidade completa.

Para corrigir os serviços não íntegros, o engenheiro do TAC pode reiniciar alguns dos serviços ou VMs e, em alguns casos, o engenheiro do TAC pode reinicializar o cluster por meio da IU do Tetration.

É altamente recomendável executar a Verificação Prévia de Atualização de Cluster para garantir que o cluster não tenha falhas de hardware antes de continuar com a reinicialização.

Acesse a opção de reinicialização na interface de usuário do Tetration:

- Clique em Platform.

- Navegue até Upgrade/Reboot/Shutdown.

- Escolha a opção Reboot.

Conclusão

Resumo das práticas recomendadas

A realocação bem-sucedida de um cluster do Tetration (CSW) exige o planejamento e a execução cuidadosos das pré-verificações, dos procedimentos de desligamento e das etapas pós-realocação. O uso dessas práticas recomendadas pode ajudar a evitar problemas e garantir que o cluster seja executado sem problemas após a movimentação.