Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Processo de atualização por meio de WUI

Processo de atualização através de CLI

Verificar

Troubleshoot

Não é Possível Acessar os Servidores de Atualização

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o processo para atualizar o Secure Web Appliance (WSA).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- WSA físico ou virtual instalado

- Licença ativada ou instalada

- Cliente Secure Shell (SSH)

- Acessibilidade da Internet para o dispositivo WSA

- O assistente de instalação foi concluído

- Acesso administrativo ao WSA

- Verifique as notas de versão para encontrar o caminho de atualização

- Reveja a Matriz de Compatibilidade do Cisco Secure Email e do Web Manager

- Verifique as notas de versão para encontrar os recursos e defeitos mais recentes para sua versão de destino

- Verifique se há pré-requisitos adicionais nas notas de versão

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O WSA é fornecido com a versão menos compatível. Uma das primeiras etapas a serem realizadas após a instalação do equipamento é atualizá-lo para a versão correta que atenda ao seu ambiente. Este documento descreve as etapas necessárias para levar o equipamento à versão de destino.

Processo de atualização por meio de WUI

Revise a seção Pré-requisitos e siga estas etapas para fazer o upgrade da versão atual para a versão de destino:

1. Faça logon na Interface de Usuário da Web (WUI) do WSA por meio de credenciais de administrador.

2. Na guia do menu principal, escolha System Administratione clique em System Upgrade  como mostrado nesta imagem.

Selecionar atualização do sistema

3. Clique no botão Upgrade Options como mostrado nesta imagem.

Selecionar opções de atualização

4. Nas Configurações exibidas, selecione Download and install or Download only como mostrado nesta imagem.

Selecione fazer download e instalar ou somente download

5. Na lista de imagens de atualização disponíveis, selecione a versão de destino conforme mostrado na imagem.

Selecionar versão de atualização

6. Selecione um método para salvar um backup para sua configuração na Upgrade Preparation conforme mostrado nesta imagem.

Opções de backup da configuração

7. Clique em Proceed.

8. Uma barra de progresso mostra o processo de atualização ou download. Você pode fechar a página e voltar a ela após a conclusão da atualização.

Barra de status do progresso da atualização

Observação: se você tiver proxies de upstream, certifique-se de definir as configurações de proxy em System Administration > Update and Upgrade Settings.

Processo de atualização através de CLI

Revise a seção Pré-requisitos e siga estas etapas:

1. Acesse a interface de linha de comando (CLI) do WSA através do cliente SSH.

2. Digite o comando Upgrade.

3. Algumas versões oferecem as opções (caso contrário, vá para a etapa 5.):

DOWNLOAD: Baixa a versão e você pode voltar pelas etapas (1-3) e selecionar INSTALL para instalar a versão.

DOWNLOADINSTALL: Baixa e instala a versão na mesma etapa.

INSTALL: Instala a versão se ela foi baixada antes (Esta opção está disponível se a versão foi baixada antes).

STATUS: Exibe o status do download se a opção DOWNLOAD tiver sido escolhida anteriormente.

4. Selecione a opção apropriada com base no estado atual da atualização.

5. Selecione a versão de destino.

6. Pressione Enter para iniciar o processo de atualização.

7. Após a conclusão da atualização, um reboot  é necessário para aplicar a atualização.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Após a conclusão da atualização e da reinicialização. Usar o comando CLI versionpara verificar se o sistema está agora na versão de destino correta.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

A atualização pode falhar devido a vários motivos; a maioria desses problemas está relacionada à conectividade de rede ou quedas no momento do processo de atualização.

Não é Possível Acessar os Servidores de Atualização

WSA_CLI> upgrade

Choose the operation you want to perform:

- DOWNLOADINSTALL - Downloads and installs the upgrade image (needs reboot).

- DOWNLOAD - Downloads the upgrade image.

[]> download

1. AsyncOS 12.5.1 build 043 upgrade For Web, 2021-02-11, is a release available for General Availability

2. AsyncOS 12.5.2 build 007 upgrade For Web, 2021-07-08, is a release available for Maintenance Deployment

3. AsyncOS 12.5.2 build 011 upgrade For Web, 2021-09-16, is a release available for Maintenance Deployment

4. AsyncOS 12.5.3 build 002 upgrade For Web, 2021-11-22, is a release available for Maintenance Deployment

5. AsyncOS 12.5.4 build 005 upgrade For Web, 2022-04-26, is a release available for Maintenance Deployment

[5]> 1

Download error: http://updates.ironport.com/asyncos/coeus-12-5-1-043/hints/default/1

A mensagem de erro é causada porque não é possível acessar os servidores de atualização.

Verifique se o equipamento WSA tem a resolução correta para os servidores de atualização. Para obter etapas detalhadas, consulte este artigo.

Observação: tente atualizar a partir da WUI se a CLI falhar ou se a sessão SSH expirar.

Observação: os firewalls precisam permitir que conexões ociosas permaneçam ativas, especialmente para o processo de atualização.

Informações Relacionadas

- Notas da versão do WSA AsyncOS

- Matriz de compatibilidade do Cisco Secure Email e Web Manager

- Verificação de Conectividade de Atualizações e Atualizações

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems