Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Impacto no desempenho da descriptografia

Etapas para Calcular o Percentual de Descriptografia

Estatísticas gerais de tráfego da CLI

Introdução

Este documento descreve as etapas para calcular a porcentagem de tráfego descriptografado no Secure Web Appliance(SWA), anteriormente conhecido como WSA.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Dispositivo da Web seguro (SWA) físico ou virtual instalado.

- Licença ativada ou instalada.

- Cliente Secure Shell (SSH).

- O assistente de instalação foi concluído.

- Acesso administrativo ao SWA.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Impacto no desempenho da descriptografia

De todos os serviços executados pelo SWA, a avaliação do tráfego do protocolo HTTPS é a mais significativa do ponto de vista do desempenho.

A porcentagem de tráfego descriptografado tem um impacto direto sobre como o dispositivo deve ser dimensionado. Um administrador pode contar com pelo menos 75% do tráfego da Web para ser HTTPS.

Após a instalação inicial, a porcentagem de tráfego descriptografado deve ser determinada para garantir que as expectativas de crescimento futuro sejam definidas com precisão. Após a implantação, esse número deve ser verificado uma vez por trimestre.

Se a taxa de descriptografia for superior a 30% e o SWA tiver problemas de desempenho, é aconselhável:

- Remova a descriptografia em várias categorias ou URLs confiáveis (como o Microsoft Update ou as atualizações antivírus) nas políticas de descriptografia

- Balanceamento de carga em mais SWAs para distribuir a carga

Dica: para obter mais informações sobre como ignorar a descriptografia em SWA, visite: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/214746-how-to-exempt-office-365-traffic-from-au.html

Etapas para Calcular o Percentual de Descriptografia

Para localizar a porcentagem de tráfego HTTPS descriptografado em comparação a todo o tráfego HTTPS, copie os access_logs do FTP (File Transfer Protocol) do SWA.

Os comandos Simple Bash ou PowerShell podem ser usados para obter esse número. Estas são as etapas descritas para cada ambiente:

1. Localize o número total de conexões HTTPS (explícitas e transparentes):

Bash:

grep -cE 'tunnel://|TCP_CONNECT' aclog.current

PowerShell:

(Get-Content aclog.current | Select-String -Pattern 'tunnel://|TCP_CONNECT').length

2. Localize o número de Conexões HTTPS descriptografadas:

Bash:

grep -E 'tunnel://|TCP_CONNECT' aclog.current | grep -c DECRYPT

PowerShell:

(Get-Content aclog.current | Select-String -Pattern 'tunnel://|TCP_CONNECT’| Select-String -Pattern ‘DECRYPT’).length

3. Divida o segundo valor pelo primeiro e multiplique por 100.

Estatísticas gerais de tráfego da CLI

Você pode exibir as estatísticas de tráfego na CLI, com o comando accessloganalyzer, que permite escolher o intervalo de tempo ou as N últimas horas, para o relatório.

Observação: o tempo de execução do comando depende do período selecionado.

SWA_CLI> accessloganalyzer

Choose the option to define the time range:

- HOURS - Last N hours.

- RANGE - Time range with start and end specified in  MM/DD/YYYY HH:MM:SS format.

[]> HOURS

Analyze logs upto N hours old (oldest on this WSA is N = 312 hours). Enter N:

[]> 10

The log processing might take more than 15 secs. Do you want to continue: (Yes/No)

[No]> yes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HTTP                 HTTPS                Cumulative

---------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Num transactions                         1512509              4170261              5682770

Transaction/sec                          42                   115                  157

Bandwidth (Mbps)                         0.0001               0.0004               0.0003

Max Resp time (ms)                       643269               285036670            285036670

Average Resp time(ms)                    95663                141715               129458

Max Object size (KB)                     92246                1215832              1215832

Avg Object size (Total Trans)(KB)        5                    54                   41

Avg Object size (Allowed Trans) (KB)     20                   67                   62

Methods

GET                                    1295658              0                    1295658

POST                                   34968                0                    34968

CONNECT                                0                    4170261              4170261

Others                                 181883               0                    181883

Status Codes

1xx                                    0                    0                    0

2xx                                    319799               3351382              3671181

3xx                                    75011                0                    75011

4xx                                    11697                115467               127164

5xx                                    1105999              703412               1809411

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações Relacionadas

Manual do usuário para AsyncOSAsyncOSou Cisco SCisco Web Appliance - LD (implantação LimLD) - Cisco

Práticas recomendadas para dispositivos da Web UCiscocure - Cisco

Tráfego do Office 365 isento da Cisco de autenticação e descriptografia no Cisco WSA (WCiscocurity Appliance) - WSAco