Contents

Introdução

Este documento descreve como configurar o vSphere para que o tráfego leste/oeste possa ser enviado ao sensor de fluxo de análise de rede segura

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- VMware vSphere

- Análise de rede segura (SNA)

Componentes Utilizados

VMware vSphere versão 7.0.3

Secure Network Analytics versão 7.4.2.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

No vSphere, analise o data center quanto ao número de hosts ESXi e determine de quais hosts você deseja coletar o tráfego leste/oeste.

Nessa imagem, dos quatro hosts, apenas dois são discutidos cujos últimos dois octetos são 38.51 e 66.27.

O host ESXi 38.51 executa a versão 7.0.3 e o host ESXi 66.27 executa a versão 6.7.0.

Um SNA Flow Sensor versão 7.4.2 foi implantado no host ESXi 38.51; ele foi configurado com dois endereços IP com os últimos octetos 39.93 e 39.94.

Há dois outros dispositivos, um Gerenciador SNA e um Nó de Dados chamados Gerenciador e DN1, respectivamente.

Os dois últimos octetos desses dois hosts são 66.215 e 66.217 para o Gerenciador e DN1, respectivamente.

Esses dois hosts são implantados no host ESXi, cujos dois últimos octetos são 66.27. Esse é um ESXi diferente daquele no qual o Flow Sensor é implantado.

O tráfego entre o gerenciador e o host DN1 não é visto fora do switch proxy no host ESXi 66.27.

O Gerenciador SNA:

O DN1 SNA:

Configurações

Crie um switch distribuído versão 6.5.0 chamado DSwitch e um grupo de portas distribuído chamado DPortGroup.

As máquinas virtuais e os dois uplinks para os hosts ESXi foram adicionados ao grupo de portas distribuídas no DSwitch.

No DSwitch, configure uma sessão de espelhamento ERSPAN Tipo II.

Para a sessão de espelhamento de porta, todos os hosts nos hosts ESXi 66.27 (incluindo o Gerenciador e o DN1) foram selecionados.

Para o destino, defina-o como o IP da interface eth1 no Flow Sensor, 39.94.

As interfaces eth0 e eth1 do Flow Sensor são exibidas no DPortGroup associado a 38.51.

As interfaces eth0 do Manager e DN1 são mostradas no DPortGroup associado a 66.27.

Verificar

A partir do CLI do Flow Sensor, um tcpdump é executado para mostrar que o túnel GRE é ativado na interface eth1.

Uma pesquisa de fluxo para os dispositivos do Gerenciador e DN1 é executada no Gerenciador SNA que recebe o netflow do Sensor de fluxo mostra o tráfego entre o Gerenciador e o host DN1.