Contents

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve como definir a(s) interface(s) de captura apropriada(s) no dispositivo de hardware Flow Sensor 4240.

Problema

Há duas opções para interfaces de captura no modelo Flow Sensor 4240.  Você tem a opção de usar placas Intel 4x10G OU placas Qlogic/Marvell 2x40G. Se configurado incorretamente, você pode ver o tráfego espelhado para eth1 e eth2, mas o status do mecanismo exibe apenas estatísticas para eth6 e eth7.  Nesse caso, precisamos configurar as interfaces de captura apropriadas.

Solução

O Flow Sensor 4240 pode ser coletado em placas Intel 4x10G OU em placas Qlogic/Marvell 2x40G.

Acesse a webUI local do dispositivo do sensor de fluxo.  A seleção da interface de monitoramento pode ser alterada nas Configurações avançadas do FlowSensor.  Alterar a Seleção de Interface de Monitoramento resulta na reinicialização dos serviços.