Contents

Introdução

Informações de Apoio

Habilitar depuração do analisador de proxy

Desabilitar depuração do analisador de proxy

Introdução

Este documento descreve como alternar logs de depuração para o serviço de observação de proxy/ingestão de proxy no coletor de fluxo do Secure Network Analytics (SNA).

Informações de Apoio

Às vezes, é necessário habilitar logs de depuração do analisador de proxy do recurso SNA Flow Collector Proxy Ingest.

O recurso Ingestão de proxy é nativo do SNA Flow Collector e suporta a inclusão de registro de proxy do Cisco Web Security Appliance (WSA), McAfee, Bluecoat e Squid.

Para configurar esse serviço, consulte o guia apropriado de servidores proxy para a sua versão do Secure Network Analytics.

Os documentos de configuração podem ser encontrados na página de suporte do produto: https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/stealthwatch/series.html

Habilitar depuração do analisador de proxy

Acesse o console do Flow Collector como o usuário raiz ou abra um shell raiz no menu System Configuration (Configuração do sistema) acessível ao administrador do sistema depois de fazer login.

Crie o arquivo de configuração vazio com o comandotouch /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml.

741fc:~# touch /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml

741fc:~#

Observação: o arquivo de configuração pode ter qualquer nome. Os arquivos de configuração são carregados em ordem alfabética, portanto uma configuração definida em b.xml substitui as mesmas configurações carregadas de a.xml.

Edite o arquivo a.xml com o comando vi /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml e insira o exemplo de configuração.

Dica: pressione a tecla 'i' para entrar no modo de inserção no vi. Pressione a tecla 'Esc' para sair do modo de inserção no vi. Digite ":wq" para salvar e sair em vi. Digite ":q!" para sair e descartar as alterações no vi.

<command-line>

<param>--loglevel</param>

<param>com.lancope.sws.syslogprocess.handlers=DEBUG</param>

</command-line>

Quando o arquivo de configuração for salvo, reinicie o serviço de analisador de proxy com o comando systemctl restart sw-flow-proxyparser

741fc:~# systemctl restart sw-flow-proxyparser.service

741fc:~#

Monitore o arquivo de log para erros de análise de log de proxy com o comando tail -f /lancope/var/sw-flow-proxyparser/logs/syslogprocessor.log.

Informações mais descritivas são adicionadas ao arquivo de log syslogprocessor.log, que pode indicar a origem do erro nos dados da mensagem de proxy recebida.

Se as mensagens de depuração não forem vistas, use esta configuração alternativa, que é necessária para versões mais antigas.

<command-line>

<param>--loglevels</param>

<param>com.lancope.sws.syslogprocess.handlers=DEBUG</param>

</command-line>

Desabilitar depuração do analisador de proxy

Execute o comando rm -i /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml e insira y quando solicitado a excluir o arquivo de configuração.

741fc:~# rm -i /lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml

rm: remove regular file '/lancope/var/sw-flow-proxyparser/config/a.xml'? y

741fc:~#

Reinicie o serviço de analisador de proxy com o comando systemctl restart sw-flow-proxyparser.

741fc:~# systemctl restart sw-flow-proxyparser.service

741fc:~#

A configuração de depuração foi removida.