Analisar uma implanta��o de firewall segura no MCD
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-23T05:00:00+00:00
Description: Este documento descreve como monitorar uma implanta��o do Multicloud Defense usando os logs de sistema dispon�veis para validar o andamento da implanta��o.

Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Informações de Apoio

Monitorando a implantação

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como monitorar uma implantação do Multicloud Defense usando os logs de sistema disponíveis para validar o andamento da implantação.

Pré-requisitos

Isso é para ambientes de nuvem, como AWS, Azure, GCP ou Oracle, para permitir a integração perfeita no conector de nuvem seguro e no Firepower Management Center implantado na nuvem (cdFMC)

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Fluxos de trabalho de implantação de Defesa em várias nuvens (MCD)

- Conceitos de rede em nuvem e conectividade do conector de nuvem seguro (SCC)

- Monitoramento e validação de integridade do FMC para implantações de nuvem

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Defesa em várias nuvens

- Ambiente AWS

- Firepower Management Center implantado em nuvem (cdFMC)

- Conector de nuvem seguro (SCC)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Este documento também pode ser usado com as seguintes versões de hardware e software:

- Defesa em várias nuvens

- Conector de nuvem seguro (SCC)

- Firepower Management Center implantado em nuvem (cdFMC)

Informações de Apoio

Ao implantar um dispositivo em uma plataforma de nuvem usando o MCD, há vários lugares a serem analisados para garantir que a implantação esteja progredindo corretamente. Essas ferramentas ajudam a monitorar a implantação e fornecem contexto adicional quando ocorre um erro. Os mesmos princípios de monitoramento se aplicam às implantações AWS, Azure e GCP.

Os registros do sistema são a principal fonte de visibilidade de implantação no MCD. Este é o melhor local para revisar eventos de criação de cluster, atividade de criação de gateway, inicializações de instância e quaisquer exceções encontradas durante o fluxo de trabalho de implantação. O CVP também emite alertas quando um registro ou uma fase de implantação falha, o que ajuda a restringir a área a ser investigada.

Tip: Se ocorrer um tempo limite de registro, verifique os registros do sistema MCD antes de solucionar o problema do ambiente em si. Os registros frequentemente identificam a etapa que falhou.

Monitorando a implantação

Revise os Logs do sistema no MCD para confirmar se a implantação está progredindo pelos estágios esperados. Esse é o primeiro e mais útil local para verificar o status da implantação, a criação do gateway, a atividade de inicialização da instância e todos os erros registrados.

Navegue até:

Defesa em várias nuvens > Investigar > Logs do sistema

O exemplo mostra a criação bem-sucedida de gateway e onde as instâncias de cluster estão sendo inicializadas. Nesse caso, as instâncias de gateway são hospedadas na região US-east-2 e na zona de disponibilidade us-east-2b.

Use a página Logs do sistema para verificar se a implantação está se movendo pelo ciclo esperado e para coletar mensagens de erro detalhadas quando uma etapa falhar.

Verifique se há erros de implantação no FMC quando um evento de tempo limite de registro ou de implantação com falha for relatado. O FMC pode fornecer um alerta de alto nível que indica que a implantação não foi concluída com êxito.

As verificações recomendadas incluem:

1. Verifique a conectividade entre a rede de nuvem e o conector de nuvem seguro (SCC).

2. Confirme se cada etapa de implantação no guia de implantação foi concluída.

3. Valide se a função IAM correta está configurada e em uso.

Caution: Uma falha de registro pode ocorrer uma ou mais vezes antes da conclusão de um registro bem-sucedido. Esse comportamento pode ser causado pelo comportamento do temporizador da nuvem e não é necessariamente um problema permanente.

Se o FMC no SCC relatar um tempo limite de registro, os registros do sistema geralmente incluirão mais detalhes sobre a falha específica. Na maioria dos casos, o problema é uma combinação de problemas de conectividade, IAM ou configuração, e os registros são a melhor fonte para restringir a etapa com falha.

Confirme se a implantação foi concluída com êxito, revisando o evento final de êxito nos Logs do sistema MCD. Quando a implantação for bem-sucedida, os logs poderão mostrar um evento de conclusão bem-sucedida.

Uma implantação bem-sucedida também pode ser visível no FMC, onde os dispositivos implantados mostram um status conectado e os indicadores de integridade aparecem verdes.

Isso confirma que o cluster foi criado com êxito e que o dispositivo está operando no ambiente esperado.

Verificar

Há alguns locais para verificar se a implantação do AWS está íntegra:

- Os registros do sistema mostram atividades normais de implantação e nenhum erro de bloqueio.

- O dispositivo ou gateway é criado na região e na zona de disponibilidade esperadas.

- O FMC informa o dispositivo como conectado e íntegro.

- Nenhum tempo limite de registro ou avisos de falha de implantação permanecem nos logs.

Quando todas essas condições forem verdadeiras, a implantação do MCD poderá ser considerada bem-sucedida.

Troubleshooting

Se a implantação não atingir um estado íntegro:

- Verifique os registros do sistema MCD para saber a etapa exata que falhou.

- Verificar se há alertas de registro ou conectividade no FMC.

- Confirme a rede em nuvem e a conectividade do conector de nuvem seguro.

- Valide a função do IAM e todos os pré-requisitos do guia de implantação.

- Confirme se o cluster está sendo implantado na região e na zona de disponibilidade esperadas.

Informações Relacionadas

- Guia de arquitetura de defesa em várias nuvens da Cisco

- White paper sobre a defesa em várias nuvens da Cisco

- Manual do usuário do Cisco Multicloud Defense: Registros de sistema