Atualizar a compatibilidade do Secure Firewall 3105 FTD de 7.4.2.4 para 7.4.6
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-14T05:00:00+00:00
Description: Foi feita uma consulta sobre a compatibilidade e o suporte para atualizar um Cisco Secure Firewall 3105 executando Firewall Threat Defense (FTD).

Contents

Problema

Ambiente

Resolução

Principais considerações de atualização do Secure Firewall 3100 Series

Requisitos de atualização de FXOS

Sequência de Aplicação de Patch Futura

Planejamento de Atualização

Causa

Conteúdo relacionado

- Problema
- Ambiente
- Resolução

- Principais considerações de atualização do Secure Firewall 3100 Series

- Requisitos de atualização de FXOS
- Sequência de Aplicação de Patch Futura
- Planejamento de Atualização
- Causa
- Conteúdo relacionado

Problema

Foi feita uma consulta sobre a compatibilidade e o suporte para atualizar um Cisco Secure Firewall 3105 que executa o Firewall Threat Defense (FTD) da versão 7.4.2.4 diretamente para a versão 7.4.6. A pergunta focava especificamente se esse caminho de atualização é suportado e quais considerações precisam ser levadas em conta para a plataforma da série 3100.

Ambiente

- Cisco Secure Firewall 3105 Outras plataformas também podem ser usadas.

- Firewall Threat Defense (FTD) versão 7.4.2.4 (versão atual).

- Versão de destino 7.4.6.

Resolução

O Cisco Secure Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9) suporta uma atualização direta do FTD versão 7.4.2.4 para o FTD versão 7.4.6. Este caminho de atualização é oficialmente suportado e não requer nenhuma instalação de versão intermediária do FTD.

Principais considerações de atualização do Secure Firewall 3100 Series

Requisitos de atualização de FXOS

Para o Secure Firewall 3100 Series, nenhuma atualização separada do Firepower eXtensible Operating System (FXOS) é necessária ao executar a atualização do FTD 7.4.2.4 para 7.4.6. Isso simplifica o processo de atualização em comparação com outras plataformas que exigem atualizações do FXOS.

Sequência de Aplicação de Patch Futura

Se um patch 7.4.6 precisar ser aplicado após o upgrade básico, use esta sequência recomendada:

1.- Instale primeiro a imagem base do FTD 7.4.6.

2.- Aplique o patch do 7.4.6 após a instalação da imagem base ser concluída.

Planejamento de Atualização

Antes de prosseguir com a atualização, consulte a documentação oficial de atualização e compatibilidade da Cisco para garantir que todos os pré-requisitos sejam atendidos e para revisar quaisquer considerações específicas da plataforma que possam ser aplicadas à sua implantação.

Causa

Tratava-se de um pedido de verificação da compatibilidade e não de um problema técnico. A consulta foi feita para confirmar o suporte ao caminho de atualização antes de prosseguir com a atualização do software FTD na plataforma Secure Firewall 3105.

Conteúdo relacionado

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/upgrade/management-center/740/upgrade-management-center-741/planning.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/compatibility/threat-defense-compatibility.html

- Suporte técnico e downloads da Cisco