Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por EIGRP em FTD

Diagrama de Rede

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por meio do EIGRP no FTD usando o comando network

Configurar

Verificar

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por EIGRP em FTD usando a abordagem estática de redistribuição

Configurar

Verificar

Configuração do Endereço de Resumo do EIGRP

Configurar

Verificar

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto através do OSPF no FTD

Diagrama de Rede

Configurar

Verificar

Configuração do endereço de resumo do OSPF

Configurar

Verificar

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto através do eBGP no FTD

Diagrama de Rede

Configurar

Verificar

Configuração de Endereço Agregado BGP

Configurar

Verificar

Introdução

Este documento descreve as opções disponíveis para anunciar sub-redes relacionadas a VPN usando os protocolos de roteamento EIGRP, OSPF e BGP.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Secure Firewall Management Center 7.6.0

- Cisco Secure Firewall 7.6.0

Note: Este documento descreve a configuração para a redistribuição de sub-redes VPN de Acesso Remoto através de EIGRP, OSPF e BGP usando o FMC. Para obter orientação sobre a redistribuição de rota com o FDM, consulte o guia de configuração do FDM.

Informações de Apoio

A primeira coisa a entender é como o FTD classifica as sub-redes VPN em sua tabela de roteamento. Embora essas sub-redes apareçam como conectadas por VPN, elas não são consideradas sub-redes diretamente conectadas; em vez disso, são tratadas como rotas estáticas.

As saídas de show demonstram isso.

Saída de show route de FTD:

FTD-1# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        10.10.20.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        10.10.20.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

C        192.168.100.0 255.255.255.252 is directly connected, inside

L        192.168.100.2 255.255.255.255 is directly connected, inside

V        10.100.100.10 255.255.255.255 connected by VPN (advertised), outside

Saída de FTD show route connected:

FTD-1# show route connected

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        10.10.20.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        10.10.20.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

C        192.168.100.0 255.255.255.252 is directly connected, inside

L        192.168.100.2 255.255.255.255 is directly connected, inside

Saída FTD show route static:

FTD-HQ-1# show route static

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

V        10.100.100.10 255.255.255.255 connected by VPN (advertised), outside

Agora que está claro como as sub-redes VPN são tratadas na tabela de roteamento do firewall, a próxima etapa é explorar como anunciá-las usando vários protocolos de roteamento.

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por EIGRP em FTD

Diagrama de Rede

As rotas estáticas que estão dentro do escopo de uma instrução de rede são automaticamente redistribuídas para o EIGRP; você não precisa definir uma regra de redistribuição para eles. No entanto, ao redistribuir rotas estáticas que apontam para interfaces VTI no EIGRP, você deve especificar a métrica. Para rotas estáticas que apontam para outros tipos de interfaces, não é necessário especificar a métrica.

Devido ao comportamento do EIGRP de redistribuir automaticamente as rotas estáticas que caem dentro do escopo das instruções de rede, há duas opções para anunciar sub-redes VPN via EIGRP no FTD:

1. Usando uma instrução de rede.

2. Usando a abordagem redistribuir estática.

Neste exemplo, o objetivo é fazer com que R1 aprenda a sub-rede VPN 10.100.100.0/24 através do EIGRP.

Configuração inicial do FTD:

hostname FTD-1

!

ip local pool VPN-POOL1 10.100.100.10-10.100.100.254 mask 255.255.255.0

!

webvpn

...

group-policy LAB_GROUP1 internal

group-policy LAB_GROUP1 attributes

...

address-pools value VPN-POOL1

!

router eigrp 100

no default-information in

no default-information out

no eigrp log-neighbor-warnings

no eigrp log-neighbor-changes

network 192.168.100.0 255.255.255.252

Tabela de roteamento inicial de FTD:

FTD-1# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        10.10.20.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        10.10.20.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

C        192.168.100.0 255.255.255.252 is directly connected, inside

L        192.168.100.2 255.255.255.255 is directly connected, inside

V       10.100.100.10 255.255.255.255 connected by VPN (advertised), outside

Tabela de topologia EIGRP inicial de FTD:

FTD-1# show eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(192.168.100.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.100.0 255.255.255.252, 1 successors, FD is 512 via Connected, inside

Tabela de roteamento inicial do R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por meio do EIGRP no FTD usando o comando network

Configurar

Etapa 1. Criar um objeto de rede para a sub-rede VPN.

Etapa 2. Incluir o objeto de sub-rede VPN na instrução network.

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivos do FMC, navegue para Routing > EIGRP > Setup e inclua a sub-rede VPN nas redes/hosts selecionados.

Salve e implante a configuração no FTD.

Verificar

Configuração do EIGRP de FTD:

FTD-1# show run router

router eigrp 100

no default-information in

no default-information out

no eigrp log-neighbor-warnings

no eigrp log-neighbor-changes

network 10.100.100.0 255.255.255.0

network 192.168.100.0 255.255.255.252

Tabela de topologia EIGRP de FTD:

FTD-1# show eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(192.168.100.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 10.100.100.10 255.255.255.255, 1 successors, FD is 512

via Rstatic (512/0)

P 192.168.100.0 255.255.255.252, 1 successors, FD is 512

via Connected, inside

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D        10.100.100.10

[90/3072] via 192.168.100.2, 00:02:17, GigabitEthernet1

Note: Observe que, embora a instrução de rede fosse 10.100.100.0/24, o FTD redistribui uma sub-rede /32 pelo EIGRP. Isso ocorre porque o FTD cria uma rota estática com um prefixo /32 para cada sessão de VPN de acesso remoto. Para otimizar isso, você pode usar o recurso Endereço de Sumarização EIGRP.

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto por EIGRP em FTD usando a abordagem estática de redistribuição

Configurar

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivo FMC, navegue para Routing > EIGRP > Redistribution e selecione o botão Add.

No campo do protocolo, selecione Static e, em seguida, selecione o botão OK.

Cuidado: Isso redistribui todas as rotas estáticas no EIGRP. Se você precisar anunciar apenas as sub-redes VPN, poderá usar a abordagem de instrução de rede ou aplicar um mapa de rotas para filtrá-las.

O resultado:

Salve e implante a configuração no FTD.

Verificar

Configuração do EIGRP de FTD:

FTD-HQ-1# show run router

router eigrp 100

no default-information in

no default-information out

no eigrp log-neighbor-warnings

no eigrp log-neighbor-changes

network 192.168.100.0 255.255.255.252

redistribute static

Tabela de topologia EIGRP de FTD:

FTD-1# show eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(192.168.100.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 10.100.100.10 255.255.255.255, 1 successors, FD is 512

via Rstatic (512/0)

P 192.168.100.0 255.255.255.252, 1 successors, FD is 512

via Connected, inside

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

D EX     10.100.100.10

[170/3072] via 192.168.100.2, 00:03:52, GigabitEthernet1

Tip: Opcionalmente, você pode usar o recurso de endereço de sumarização EIGRP no FTD para otimizar o tamanho da tabela de roteamento.

Configuração do Endereço de Resumo do EIGRP

Configurar

Se ainda não tiver sido criado, crie um objeto de rede para as sub-redes VPN.

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivo FMC, navegue para Routing > EIGRP > Summary Address e selecione o botão Add.

No campo interface, insira aquele voltado para o vizinho EIGRP e, no campo network, insira o objeto criado para a sub-rede VPN.

O resultado:

Verificar

Configuração do Endereço Resumido EIGRP de FTD:

FTD-1# sh run interface

interface GigabitEthernet0/0

nameif inside

security-level 0

zone-member inside

ip address 192.168.100.2 255.255.255.252

summary-address eigrp 100 10.100.100.0 255.255.255.0

Tabela de topologia EIGRP de FTD:

FTD-1# show eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(192.168.100.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 10.100.100.10 255.255.255.255, 1 successors, FD is 512

via Rstatic (512/0)

P 10.100.100.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 512

via Summary (512/0), Null0

P 192.168.100.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 512

via Connected, inside

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

D        10.100.100.0 [90/3072] via 192.168.100.2, 00:01:54, GigabitEthernet1

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto através do OSPF no FTD

Diagrama de Rede

Configurações iniciais

ip local pool VPN-POOL1 10.100.100.10-10.100.100.254 mask 255.255.255.0

!

webvpn

group-policy LAB_GROUP1 internal

...

group-policy LAB_GROUP1 attributes

...

address-pools value VPN-POOL1

!

router ospf 1

network 192.168.100.0 255.255.255.252 area 0

Saída do FTD show ospf neighbor:

FTD-1# show ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.100.1          1   FULL/DR         0:00:39     192.168.100.1   inside

Saída de show ip ospf neighbor de R1:

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.100.2    1   FULL/BDR        00:00:37    192.168.100.2  GigabitEthernet1

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

Configurar

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivos do FMC, navegue para Routing > OSPF > Redistribution e selecione o botão Add.

Note: A função OSPF deve ser definida como ASBR ou ABR e ASBR para habilitar a redistribuição.

No campo Tipo de rota, selecione Estático e marque a caixa Usar sub-redes.

Cuidado: isso redistribui todas as rotas estáticas no OSPF. Se você precisar anunciar apenas as sub-redes VPN, poderá aplicar um mapa de rotas para filtrá-las.

O resultado:

Verificar

Configuração de redistribuição de OSPF FTD:

FTD-1# sh run router

router ospf 1

network 192.168.100.0 255.255.255.252 area 0

redistribute static subnets

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O E2     10.100.100.10 [110/20] via 192.168.100.2, 00:08:01, GigabitEthernet1

Tip: Observe que, embora o pool de VPN seja 10.100.100.0/24, o FTD redistribui uma sub-rede /32 sobre OSPF. Isso ocorre porque o FTD cria uma rota estática com um prefixo /32 para cada sessão de VPN de acesso remoto. Para otimizar isso, você pode usar o recurso OSPF Summary Address.

Configuração do endereço de resumo do OSPF

Configurar

Se ainda não tiver sido criado, crie um objeto de rede para as sub-redes VPN.

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivos do FMC, navegue para Routing > OSPF> Summary Address e selecione o botão Add.

Adicione o objeto de sub-rede VPN e marque a caixa de seleção Advertise.

O resultado:

Verificar

Configuração do OSPF FTD:

FTD-1# sh run router

router ospf 1

network 192.168.100.0 255.255.255.252 area 0

redistribute static subnets

summary-address 10.100.100.0 255.255.255.0

Tabela de roteamento de R1:

R1#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

O E2     10.100.100.0 [110/20] via 192.168.100.2, 00:00:26, GigabitEthernet1

Redistribuir Sub-redes VPN de Acesso Remoto através do eBGP no FTD

Diagrama de Rede

Neste exemplo, o objetivo é fazer com que R1 aprenda a sub-rede VPN 10.100.100.0/24 através do eBGP.

Configurações iniciais

Configuração inicial do FTD:

hostname FTD-1

!

ip local pool VPN-POOL1 10.100.100.10-10.100.100.254 mask 255.255.255.0

!

webvpn

...

group-policy LAB_GROUP1 internal

group-policy LAB_GROUP1 attributes

...

address-pools value VPN-POOL1

!

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id vrf auto-assign

address-family ipv4 unicast

neighbor 192.168.100.1 remote-as 65001

neighbor 192.168.100.1 transport path-mtu-discovery disable

neighbor 192.168.100.1 activate

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

Saída de tabela bgp FTD:

FTD-1# show bgp

BGP table version is 25, local router ID is 192.168.100.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network               Next Hop        Metric LocPrf Weight  Path

r> 192.168.100.0/30  192.168.100.1       1             0  65001 ?

Saída de FTD show bgp summary:

FTD-1# show bgp summary

BGP router identifier 192.168.100.2, local AS number 65000

BGP table version is 25, main routing table version 25

1 network entries using 2000 bytes of memory

17 path entries using 1360 bytes of memory

3/3 BGP path/bestpath attribute entries using 624 bytes of memory

2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 4032 total bytes of memory

BGP activity 176/166 prefixes, 257/240 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

192.168.100.1  4        65001 4589    3769          25    0    0 2d21h  8

Saída de show ip bgp summary do R1:

R1#sh ip bgp summary

BGP router identifier 192.168.100.1, local AS number 65001

BGP table version is 258, main routing table version 258

1 network entries using 2480 bytes of memory

1 path entries using 2312 bytes of memory

1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 864 bytes of memory

1 BGP AS-PATH entries using 64 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 5720 total bytes of memory

BGP activity 85/75 prefixes, 244/227 paths, scan interval 60 secs

12 networks peaked at 11:10:00 Apr 17 2025 UTC (00:06:27.485 ago)

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

192.168.100.2  4        65000    3770    4590      258    0    0 2d21h           9

Saída da tabela bgp de R1:

R1#show ip bgp

BGP table version is 258, local router ID is 192.168.100.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,

x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

t secondary path, L long-lived-stale,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*>   192.168.100.0/30                      0.0.0.0                  1         32768 ?

Tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

Configurar

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivo FMC, navegue para Routing > BGP > IPv4 > Redistribution e selecione o botão Add.

No campo Source Protocol, escolha Static e selecione o botão OK.

Cuidado: isso redistribui todas as rotas estáticas no BGP. Se você precisar anunciar apenas as sub-redes VPN, poderá aplicar um mapa de rotas para filtrá-las.

O resultado:

Salve e implante a configuração no FTD.

Verificar

Configuração de BGP de FTD:

FTD-HQ-1# show run router

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id vrf auto-assign

address-family ipv4 unicast

neighbor 192.168.100.1 remote-as 65001

neighbor 192.168.100.1 transport path-mtu-discovery disable

neighbor 192.168.100.1 activate

redistribute static

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

Saída de tabela bgp FTD:

FTD-1# show bgp

BGP table version is 26, local router ID is 192.168.100.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight  Path

*> 10.100.100.10/32 10.100.100.10        0         32768  ?

r> 192.168.100.0/30 192.168.100.1      1             0  65001 ?

Saída da tabela bgp de R1:

R1#show ip bgp

BGP table version is 259, local router ID is 192.168.100.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,

x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

t secondary path, L long-lived-stale,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*>   10.100.100.10/32 192.168.100.2           0             0 65000 ?

*>   192.168.100.0/30  0.0.0.0                 1         32768 ?

Saída da tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

B        10.100.100.10 [20/0] via 192.168.100.2, 00:02:00

Tip: Observe que, embora o pool de VPN seja 10.100.100.0/24, o FTD redistribui uma sub-rede /32 sobre o BGP. Isso ocorre porque o FTD cria uma rota estática com um prefixo /32 para cada sessão de VPN de acesso remoto. Para otimizar isso, você pode usar o recurso de Endereço Agregado BGP.

Configuração de Endereço Agregado BGP

Configurar

Se ainda não tiver sido criado, crie um objeto de rede para as sub-redes VPN.

Na interface de usuário de gerenciamento de dispositivos do FMC, navegue para Routing > BGP > IPv4 > Add Aggregate Address e selecione o botão Add .

No campo network, adicione o objeto para a sub-rede VPN e marque a caixa de seleção Filter all routes from updates.

Note: Se a caixa de seleção Filtrar todas as rotas de atualizações estiver desmarcada, o FTD anunciará o endereço de resumo e as rotas de VPN /32 específicas sobre o BGP. Quando a caixa de seleção está habilitada, o FMC envia o comando aggregate-address summary-only para a configuração LINA do FTD, garantindo que apenas o endereço de resumo seja anunciado.

O resultado:

Salve e implante a configuração no FTD.

Verificar

Configuração de BGP de FTD:

FTD-1# sh run router

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

bgp router-id vrf auto-assign

address-family ipv4 unicast

neighbor 192.168.100.1 remote-as 65001

neighbor 192.168.100.1 transport path-mtu-discovery disable

neighbor 192.168.100.1 activate

redistribute static

aggregate-address 10.100.100.0 255.255.255.0 summary-only

no auto-summary

no synchronization

exit-address-family

Saída da tabela BGP de FTD:

FTD-1# sh bgp

BGP table version is 28, local router ID is 192.168.100.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight  Path

*> 10.100.100.0/24  0.0.0.0                        32768  i

s> 10.100.100.10/32 10.100.100.10        0         32768  ?

r> 192.168.100.0/30 192.168.100.1       1             0  65001 ?

Saída da tabela BGP de R1:

R1#show ip bgp

BGP table version is 261, local router ID is 192.168.100.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,

x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,

t secondary path, L long-lived-stale,

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*>   10.100.100.0/24  192.168.100.2          0             0 65000 i

*>   192.168.100.0/30  0.0.0.0                  1         32768 ?

Saída da tabela de roteamento de R1:

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP

n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary

o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

C        192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1

L        192.168.100.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

B        10.100.100.0 [20/0] via 192.168.100.2, 00:02:04