Contents

Introdução

Pré-requisitos

Informações de Apoio

Requisitos

Componentes Utilizados

Descrição do recurso

Configurar

Exemplos do Centro de gerenciamento de firewall

Exemplo de dispositivos Firepower

Exemplos do gerenciador de dispositivos de firewall

Introdução

Este documento descreve insights sobre Renomeação de Saídas de Dispositivos para o Cisco Secure Firewall.

Pré-requisitos

Informações de Apoio

- Os nomes de dispositivos exibidos agora correspondem a outros materiais de marca

- Isso cria uma marca mais forte e uma experiência de usuário mais direta

- Sem impacto funcional em nenhuma plataforma; somente o texto foi alterado.

- Plataformas de hardware FTD mais antigas (FPR1010/11XX, FPR41XX, FPR93XX) ainda usam a marca Firepower

- Alguns padrões do sistema e nomes de componentes ainda podem usar o firepower

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Portfólio do firewall de próxima geração (NGFW) da Cisco

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Firepower Management Center(FMC) versão 7.6.0

- Firepower Device Manager (FDM) versão 7.6.0

- All Virtual Firepower Threat Defense(FTD) versão 7.6.0

- Firewall seguro da Cisco 31XX,42XX

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Descrição do recurso

Como funciona:

- Os nomes completos de modelos e os nomes curtos de modelos para CSF31XX, CSF42XX, Firewall Threat Defense (FTD) Virtual e todas as plataformas Firewall Management Center (FMC) contêm a marca Cisco Secure Firewall.

- O software CSF31XX FDM agora é o SFDM, Secure Firewall Device Manager.

- Não há componentes funcionais para este recurso.

- Não há opções de configuração para este recurso.

Atualizando:

- Ao atualizar para o Secure Firewall 7.6, todas as CLIs e GUIs relevantes foram atualizadas para refletir a marca atual.

- Nenhum problema durante a atualização para dispositivos registrados

- Se o Firewall Threat Defense (FTD) for atualizado, o Firewall Management Center (FMC) atualizará sua GUI com a marca atual.

- Se o Firewall Management Center (FMC) for atualizado, todos os dispositivos registrados restaurarão a conectividade após a atualização, conforme esperado.

Configurar

Exemplos do Centro de gerenciamento de firewall

Status do resumo:

- O nome do modelo do Management Center tem a marca Cisco anexada.

Informações de configuração:

- O nome do modelo do Management Center tem a marca Cisco anexada.

Saída CLI:

- O nome completo do modelo é mostrado com a marca Cisco Secure Firewall.

Gerenciamento de dispositivos:

- Os dispositivos gerenciados mostram nomes de modelo abreviados.

- Os dispositivos Firepower (FPR1140 aqui) e Secure Firewall (3130, 4215 e FTD no VMware) podem aparecer juntos.

Exemplo de dispositivos Firepower

Status do resumo:

- O nome completo do modelo é mostrado nas informações do sistema do dispositivo

- FP 11XX é mostrado como Firepower

Detalhes do sistema para o dispositivo de firewall seguro:

- O nome completo do modelo é mostrado nas informações do sistema do dispositivo.

- CSF31XX é mostrado como Cisco Secure Firewall.

Gerenciador de chassi para 3100 / 4200 no modo de várias instâncias:

- O nome completo do modelo é mostrado nas informações do sistema do dispositivo.

- O chassi CSF42XX é mostrado como Cisco Secure Firewall.

Padrões de configuração do Firewall Threat Defense:

- O nome de host padrão do sistema ainda é firepower,

- Mantivemos o poder de fogo, porque isso não faz referência direta à plataforma em execução.

- Isso pode ser facilmente alterado pelo usuário.

Deseja configurar o IPv4? (s/n) [s]:

Deseja configurar o IPv6? (s/n) [s]: n

Configurar o IPv4 via DHCP ou manualmente? (dhcp/manual) [manual]

Insira um endereço IPv4 para a interface de gerenciamento [192.168.0.190]: 192.168.0.231

Insira uma máscara de rede IPv4 para a interface de gerenciamento [255.255.255.0]:

Insira o gateway padrão IPv4 para a interface de gerenciamento [interfaces de dados]: 192.168.0.254

Digite um nome de host totalmente qualificado para este sistema [firepower]:

Insira uma lista separada por vírgulas de servidores DNS ou 'nenhum' [x.x.x.x]:

Insira uma lista separada por vírgulas dos domínios de pesquisa ou 'nenhum' []:

Se as informações de sua rede foram alteradas, será necessário reconectar.

Exemplos do gerenciador de dispositivos de firewall

Status do resumo:

- A página do dispositivo principal mostra o nome completo do modelo com a marca Secure Firewall.

Saída da CLI do Firewall Threat Defense:

- O nome completo do modelo é mostrado com a nomeação do Firewall Seguro.

- Isso também é mostrado nos logons SSH.

- Outra saída CLI, como show version, usa o Secure Firewall em vez do Firepower.

Gerenciar o dispositivo localmente? (sim/não) [sim]:

Configurando o modo de firewall para roteado.

Atualizar informações de implantação da política

- adicionar configuração de dispositivo

Êxito ao executar as etapas de configuração inicial da primeira inicialização do Gerenciador de dispositivos do firewall seguro para defesa contra ameaças do firewall seguro.

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Modelo: Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defense (80) Versão 7.6.0 (Build 13)

UUID: 123ab4d5-e6aa-11bb-ccc7-f888d99f000d

Versão do VDB: 377

----------------------------------------------------

Monitor de sistema do Gerenciador de dispositivos de firewall:

- O painel de monitoramento do sistema também usa o nome do modelo correto.