Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Diagrama

Configurar

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar a interface de dados do Cisco FTD como origem para Syslogs enviados pelo túnel VPN.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração de syslog no Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Syslog geral

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nesta versão de software e hardware:

- Cisco FTD versão 7.3.1

- Cisco FMC versão 7.3.1

Aviso de isenção de responsabilidade: as redes e os endereços IP mencionados neste documento não estão associados a nenhum usuário, grupo ou organização individual. Essa configuração foi criada exclusivamente para uso em um ambiente de laboratório.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Este documento descreve uma solução para usar uma das interfaces de dados do FTD como origem para syslogs que precisam ser enviados por um túnel VPN para o Servidor Syslog localizado no site remoto.

Diagrama

Diagrama de Rede

Para especificar a interface da qual o tráfego Syslog enviado pelo túnel será originado, você pode aplicar o comando management-access por meio do Flex Config.

Esse comando não só permite que você use uma interface de acesso de gerenciamento como a interface de origem para mensagens de Syslog enviadas pelo túnel VPN, mas também para se conectar a uma interface de dados via SSH e Ping ao usar um VPN IPsec de túnel completo ou um cliente VPN SSL ou através de um túnel IPsec de site a site.

Note: Você pode definir apenas uma interface de acesso de gerenciamento.

Configurar

1. Configure o Syslog em Devices > Platform Settings para o FTD. Certifique-se de selecionar a opção Security Zones ou Named Interface em vez de Device Management Interface ao configurar o Servidor Syslog e escolha management-access interface para originar o tráfego Syslog.

Configuração do Servidor Syslog

2. Certifique-se de adicionar a rede da interface de acesso de gerenciamento em Redes Protegidas do Ponto de Extremidade VPN. (Em Devices > Site To Site > VPN Topology > Node).

Configuração de redes protegidas

3. Certifique-se de configurar um NAT de identidade entre a rede da interface de gerenciamento-acesso e as redes VPN (uma configuração NAT comum para o tráfego VPN). Você deve selecionar a opção Perform Route Lookup for Destination Interface na seção Advanced da regra NAT.

Sem a pesquisa de rota, o FTD envia o tráfego através da interface especificada na configuração do NAT, independentemente do que a tabela de roteamento diz.

Configuração de NAT de identidade

4. Agora você pode configurar management-access <nome da interface> (neste cenário management-access inside) em Objetos > Object Management > FlexConfig Object .

Atribua-o ao dispositivo de destino FlexConfig Policy e Deploy a configuração.

Configuração FlexConfig

Verificar

Configuração do Acesso de Gerenciamento:

firepower# show run | in management-access

management-access inside

Configuração de Syslog:

firepower# show run logging

logging enable

logging timestamp

logging trap debugging

logging FMC MANAGER_VPN_EVENT_LIST

logging host inside 192.168.17.17 17/1514

logging debug-trace persistent

logging permit-hostdown

logging class vpn trap debugging

Tráfego de syslog enviado por túnel VPN:

FTD 2:

firepower# show conn

36 in use, 46 most used

Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

UDP vpn 192.168.17.17:1514 inside 10.17.17.18:514, idle 0:00:02, bytes 35898507, flags -

FTD 1:

firepower# show conn

6 in use, 9 most used

Inspect Snort:

preserve-connection: 0 enabled, 0 in effect, 0 most enabled, 0 most in effect

UDP server 192.168.17.17:1514 vpn 10.17.17.18:514, idle 0:00:00, bytes 62309790, flags -

firepower# show crypto ipsec sa

interface: vpn

Crypto map tag: CSM_vpn_map, seq num: 1, local addr: 17.xx.xx.18

access-list CSM_IPSEC_ACL_2 extended permit ip 10.17.17.0 255.255.255.0 192.168.17.0 255.255.255.0

Protected vrf (ivrf):

local ident (addr/mask/prot/port): (10.17.17.0/255.255.255.0/0/0)---------------> Inside interface subnet

remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.17.0/255.255.255.0/0/0)------------> Syslog server subnet

current_peer: 17.xx.xx.17

#pkts encaps: 309957, #pkts encrypt: 309957, #pkts digest: 309957

#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 309957, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

Informações Relacionadas

- Configurar o registro no FTD usando o FMC

- Configurar a VPN site a site no FTD gerenciado pelo FMC