Contents

Introdução

Abreviaturas

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Topologia

Configurar

Etapa 1. Exportar a configuração do dispositivo do firewall primário

Etapa 2. Ativar o FTD Secundário

Etapa 3. Quebrar o HA do FTD

Etapa 4. Isolar as interfaces de dados FTD1 (ex-Primário)

Etapa 5. Exportar as Políticas Compartilhadas de FTD

Etapa 6. Excluir/cancelar o registro do FTD1 (ex-primário) do FMC antigo/de origem

Etapa 7. Importar o objeto de configuração da política de FTD para o FMC2 (FMC de destino)

Etapa 8. Registrar o FTD1 (ex-Primário) no FMC2

Etapa 9. Importar o objeto de configuração do dispositivo FTD para o FMC2 (FMC de destino)

Etapa 10. Finalizar a Configuração do FTD

Etapa 11. Verificar a Configuração do FTD disponibilizado

Etapa 12. Fazer a transição

Etapa 13. Migrar o segundo FTD para o FMC2 (FMC de destino)

Etapa 14. Reformar o HA do FTD

Referências

Introdução

O presente documento descreve o procedimento de migração de um FTD HA de um CVP existente para outro CVP.

Para obter uma migração de firewall autônomo para um novo FMC, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-firewall-threat-defense/222480-migrate-an-ftd-from-one-fmc-to-another-f.html

Abreviaturas

ACP = Política de Controle de Acesso

ARP = Address Resolution Protocol (Protocolo de Resolução de Endereços)

CLI = Interface de linha de comando

FMC = Secure Firewall Management Center (Centro de gerenciamento de firewall seguro)

FTD = Secure Firewall Threat Defense (Defesa contra ameaças de firewall seguro)

GARP = ARP Gratuito

HA = alta disponibilidade

MW = Janela de manutenção

IU = Interface do usuário

Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo de migração, certifique-se de que estes pré-requisitos estejam em vigor:

- Acesso de interface do usuário e CLI aos FMCs de origem e de destino.

- Credenciais administrativas para FMC e firewalls.

- Acesso de console a ambos os firewalls.

- Acesso aos dispositivos de upstream e downstream de L3 (caso seja necessário limpar a cache ARP).

- Assegurar que o CVP de destino/de destino tem a mesma versão que o CVP de origem/antigo.

- Assegurar que o CVP de destino/de destino tem as mesmas licenças que o CVP de origem/antigo.

- Organize uma MW para executar a migração, já que ela afetará o tráfego de trânsito.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Secure Firewall 31xx, FTD versão 7.4.2.2.

- Secure Firewall Management Center versão 7.4.2.2.

- As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Topologia

Configurar

Etapas da migração

Para esse cenário, consideramos os seguintes estados:

FTD1: Principal/Ativo

FTD2: Secundário/Em Espera

Etapa 1. Exportar a configuração do dispositivo do firewall primário

No FMC1 (FMC de origem), navegue até Devices > Device Management. Selecione o par HA FTD e selecione Editar:

Navegue até a guia Device. Verifique se o FTD principal/ativo (FTD1, neste caso) está selecionado e selecione Exportar para exportar a configuração do dispositivo:

Note: A opção Exportar está disponível a partir da versão de software 7.1 e posterior.

Você pode navegar até a página Notificações > Tarefas para garantir que a exportação foi concluída. Em seguida, selecione o Pacote Download Export:

Como alternativa, você pode clicar no botão Download na área Geral. Você obtém um arquivo sfo, por exemplo DeviceExport-cc3fdc40-f9d7-11ef-bf7f-6c8e2fc106f6.sfo

O arquivo contém configurações relacionadas ao dispositivo, como:

- Interfaces roteadas

- Conjuntos em linha

- Roteamento

- DHCP

- VTEP

- Objetos associados

Note: O arquivo de configuração exportado pode ser importado de volta somente para o mesmo FTD. O UUID do FTD deve corresponder ao conteúdo do arquivo sfo importado. O mesmo FTD pode ser registrado em outro FMC e o arquivo sfo pode ser importado.

Referência: 'Exportar e importar a configuração do dispositivo' https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/device-config/760/management-center-device-config-76/get-started-device-settings.html#Cisco_Task.dita_7ccc8e87-6522-4ba9-bb00-eccc8b72b7c8

Etapa 2. Ativar o FTD Secundário

Navegue até Devices > Device Management, selecione o par FTD HA e selecione Switch Ative Pair:

O resultado é FTD1 (Principal/Standby) e FTD (Secundário/Ativo):

Agora o tráfego é processado pelo FTD secundário/ativo:

Etapa 3. Quebrar o HA do FTD

Navegue até Devices > Device Management e Break o FTD HA:

Essa janela é exibida. Selecione sim

Note: Neste ponto, você pode experimentar alguma interrupção de tráfego por alguns segundos, desde que o mecanismo Snort reinicie durante a interrupção de HA. Além disso, como a mensagem menciona, se você usar o NAT e experimentar uma interrupção de tráfego prolongada, considere limpar o cache ARP em dispositivos upstream e downstream.

Após quebrar o HA do FTD, você tem dois FTDs independentes no FMC.

Do ponto de vista da configuração, o FTD2 (ex-Ativo) ainda tem a configuração em vigor, exceto a configuração relacionada a failover e está tratando do tráfego:

FTD3100-4# show failover

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1288 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

FTD3100-4# show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

Internal-Data0/1           unassigned      YES           unset  up          up

Port-channel1              unassigned      YES           unset  up          up

Port-channel1.200          10.0.200.70     YES           manual up          up

Port-channel1.201          10.0.201.70     YES           manual up          up

O FTD1 (ex-Standby) tem todas as configurações removidas:

FTD3100-3# show failover

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1288 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

FTD3100-3# show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

Internal-Data0/1           unassigned      YES           unset  up          up

Ethernet1/1                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/2                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/3                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/4                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/5                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/6                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/7                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/8                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/9                unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/10               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/11               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/12               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/13               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/14               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/15               unassigned      YES           unset  admin down  down

Ethernet1/16               unassigned      YES           unset  admin down  down

Etapa 4. Isolar as interfaces de dados FTD1 (ex-Primário)

Desconecte os cabos de dados do FTD1 (ex-Primário). Deixe apenas a porta de gerenciamento do FTD conectada.

Etapa 5. Exportar as Políticas Compartilhadas de FTD

Navegue até System > Tools e selecione Import/Export:

Exporte as várias políticas anexadas ao dispositivo. Certifique-se de exportar todas as políticas anexadas ao FTD, como:

- Política de Controle de Acesso (ACP)

- Política de conversão de endereço de rede (NAT)

- Política de Integridade (se personalizada)

- Configurações da plataforma FTD

etc.

Note: No momento em que este texto foi escrito, não há suporte para a exportação de configuração relacionada à VPN. Você precisa reconfigurar manualmente a VPN no FMC2 (FMC de destino) após o registro do dispositivo.

Aprimoramento relacionado à ID de bug da Cisco CSCwf05294 .

O resultado é um arquivo .sfo, por exemplo ObjectExport_20250306082738.sfo

Etapa 6. Excluir/cancelar o registro do FTD1 (ex-primário) do FMC antigo/de origem

Confirme a exclusão do dispositivo:

Verificação CLI FTD1:

> show managers

No managers configured.

>

O status atual após a exclusão do dispositivo FTD1:

Etapa 7. Importar o objeto de configuração da política de FTD para o FMC2 (FMC de destino)

Note: O documento centra-se na migração de um único par de FTD HA para um novo CVP. Por outro lado, se você planeja migrar vários firewalls que compartilham as mesmas políticas (por exemplo, ACP, NAT) e objetos e deseja fazer isso em fases, é necessário considerar esses pontos.

- Se você tiver uma política existente no FMC de destino com o mesmo nome, será perguntado se:

a. Desejar substituir a política ou

b. Crie um novo com um nome diferente. Isso cria objetos duplicados com nomes diferentes (sufixo _1).

- Se você for com a opção 'b', na Etapa 9, certifique-se de reorganizar os objetos recém-criados para as políticas migradas (Zonas de segurança ACP, Zonas de segurança NAT, Roteamento, Configurações de plataforma, etc.).

Faça login no FMC2 (FMC de destino) e importe o objeto SFO de Políticas de FTD que você exportou na etapa 5:

Selecione Carregar pacote:

Carregue o arquivo:

Importar as diretivas:

Crie os objetos de interface/zonas de segurança no FMC2 (FMC de destino):

Você pode dar os mesmos nomes que eles tinham no FMC1 (FMC de origem):

Depois de selecionar Import, uma tarefa começa a importar as políticas relacionadas no FMC2 (FMC de destino):

A tarefa está concluída:

Etapa 8. Registrar o FTD1 (ex-Primário) no FMC2

Vá para a CLI FTD1 (ex-Primary) e configure o novo gerenciador:

> configure manager add 10.62.148.247 cisco

Manager 10.62.148.247 successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

>

Navegue até FMC2 (FMC de destino) UI Devices > Device Management e Add o dispositivo FTD:

Se o registro do dispositivo falhar, consulte este documento para solucionar o problema: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/firepower-ngfw/215540-configure-verify-and-troubleshoot-firep.html

Atribua a Política de Controle de Acesso que você importou na etapa anterior:

Aplique as licenças necessárias e registre o dispositivo:

O resultado:

Etapa 9. Importar o objeto de configuração do dispositivo FTD para o FMC2 (FMC de destino)

Faça login no FMC2 (FMC de destino), navegue para Devices > Device Management e Edit o dispositivo FTD que você registrou na etapa anterior.

Navegue até a guia Device e Import o objeto SFO FTD Policies que você exportou na etapa 2:

Note: Caso na Etapa 7 você tenha optado pela opção 'b' (Criar uma nova política), assegure-se de reatribuir os objetos recém-criados para as políticas migradas (Zonas de segurança do ACP, Zonas de segurança do NAT, Roteamento, Configurações da plataforma, etc.).

Uma tarefa do FMC é iniciada.

A configuração do dispositivo é aplicada no FTD1, por exemplo, Zonas de Segurança, ACP, NAT e assim por diante:

Caution: Se você tiver um ACP que se expande para muitos Elementos de Controle de Acesso, o processo de compilação do ACP (compilação de correspondência) pode levar vários minutos para ser concluído. Você pode usar este comando para verificar o status de compilação do ACP:

FTD3100-3# show asp rule-engine

Rule compilation Status: Completed

Etapa 10. Finalizar a Configuração do FTD

Neste ponto, o objetivo é configurar todos os recursos que ainda podem estar ausentes do FTD1 após o registro no FMC2 (FMC de destino) e a importação da política do dispositivo.

Assegure-se de que as políticas como NAT, configurações de plataforma, QoS, etc. são atribuídos ao DTF. Você verá que as políticas foram atribuídas, mas a implantação está pendente.

Por exemplo, as configurações da plataforma são importadas e atribuídas ao dispositivo, mas a implantação está pendente:

Se o NAT estiver configurado, a política NAT será importada e atribuída ao dispositivo, mas a implantação estará pendente:

As zonas de segurança são aplicadas às interfaces:

A configuração de roteamento é aplicada ao dispositivo FTD:

Note: Agora é a hora de configurar as políticas que não podem ser migradas automaticamente (por exemplo, VPNs).

Note: Se o FTD migrado tiver pares VPN S2S que também são migrados para o FMC de destino, você terá que configurar o VPN depois de mover todos os FTDs para o FMC de destino.

Implantar as alterações pendentes:

Etapa 11. Verificar a Configuração do FTD disponibilizado

Neste ponto, o objetivo é verificar a partir da CLI do FTD se toda a configuração está em vigor.

A sugestão é comparar a saída ‘show running-config’ de ambos os FTDs. Você pode usar ferramentas como WinMerge ou diff para a comparação.

As diferenças que você vê e são normais são:

- Número de série do dispositivo

- Descrições de interface

- ACL rule-ids

- Configuração Cryptochecksum

Etapa 12. Fazer a transição

Nesta etapa, o objetivo é transferir o tráfego do FTD2 que está atualmente a processar o tráfego e ainda está registrado para o FMC antigo/de origem para o FTD1 que está registrado para o FMC de destino.

Antes:

Após:

Caution: Organize um MW para fazer a transição. Durante a transição, você terá alguma interrupção de tráfego até que todo o tráfego seja desviado para o FTD1, as VPNs sejam restabelecidas e assim por diante.

Caution: Não inicie a transição, a menos que a compilação do ACP seja concluída (consulte a etapa 10 acima).

aviso: Certifique-se de desconectar os cabos de dados do FTD2 ou de desligar as portas do switch relacionadas. Caso contrário, você pode acabar com os dois dispositivos lidando com o tráfego!

Caution: Como ambos os dispositivos usam a mesma configuração IP, há uma necessidade de atualizar o cache ARP dos dispositivos L3 adjacentes. Considere limpar manualmente o cache ARP dos dispositivos adjacentes para agilizar a transferência de tráfego.

Tip: Você também pode enviar um pacote GARP e atualizar o cache ARP dos dispositivos adjacentes usando o comando CLI FTD:

FTD3100-3# debug menu ipaddrutl 5 10.0.200.70

Gratuitous ARP sent for 10.0.200.70

Você tem que repetir esse comando para cada IP que o FW possui. Assim, pode ser mais rápido simplesmente limpar o cache ARP dos dispositivos adjacentes do que enviar pacotes GARP para cada IP que o firewall possui.

Etapa 13. Migrar o segundo FTD para o FMC2 (FMC de destino)

O último item é reformar o par HA. Para isso, é preciso primeiro excluir o FTD2 do FMC1 (FMC de origem) e registrá-lo no FMC2 (FMC de destino).

Antes:

Após:

Se você tiver uma configuração de VPN anexada ao FTD2, terá que removê-la primeiro antes de excluir o FTD. Em casos diferentes, uma mensagem semelhante a esta é mostrada:

Verificação da CLI:

> show managers

No managers configured.

É uma boa prática apagar toda a configuração do FTD antes de registrá-lo no FMC de destino. Uma maneira rápida de fazer isso é alternar entre os modos do firewall.

Por exemplo, se você tiver o modo roteado, mude para transparente e, em seguida, de volta para roteado:

> configure firewall transparent

E então:

> configure firewall routed

Em seguida, registre-o no FMC2 (FMC de destino):

> configure manager add 10.62.148.247 cisco

Manager 10.62.148.247 successfully configured.

Please make note of reg_key as this will be required while adding Device in FMC.

>

O resultado:

Etapa 14. Reformar o HA do FTD

Note: Essa tarefa (como qualquer tarefa relacionada ao HA) também deve ser executada durante uma MW. Durante a negociação de HA, haverá uma interrupção de tráfego por ~1 minuto, já que as interfaces de dados ficarão inativas.

No FMC de destino, navegue para Devices > Device Management e Add > High Availability.

Caution: Certifique-se de selecionar como Par Primário o FTD que está tratando o tráfego (FTD1 neste cenário):

Reconfigure as configurações de HA, incluindo interfaces monitoradas, IPs em espera, endereços MAC virtuais e assim por diante.

Verificação do CLI FTD1:

FTD3100-3# show failover | include host

This host: Primary - Active

Other host: Secondary - Standby Ready

Verificação do CLI do FTD2:

FTD3100-3# show failover | include host

This host: Secondary - Standby Ready

Other host: Primary – Active

Verificação da interface do usuário do FMC:

Finalmente, ative/reconecte as interfaces de dados do dispositivo FTD2.

Referências

- Exportar e importar a configuração do dispositivo

- Adicionar um par de alta disponibilidade

- Migrar um FTD de um CVP para outro CVP