Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Visão geral do recurso

Configurar

Verificar a configuração

Introdução

Este documento descreve como configurar dispositivos gerenciados para enviar mensagens de syslog de diagnóstico ao FMC e visualizá-las no Visualizador de Eventos Unificado.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

•Mensagens de syslog

•Firepower Management Center (FMC)

•Firepower Threat Defense (FTD)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

· Este documento se aplica a todas as plataformas Firepower.

· Secure Firewall Threat Defense Virtual (FTD), que executa a versão 7.6.0 do software

· Secure Firewall Management Center Virtual (FMC), que executa a versão 7.6.0 do software

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Visão geral do recurso

No Secure Firewall 7.6, um novo tipo de evento Solução de problemas é adicionado à tabela Unified Event Viewer. A configuração de registro de syslog de configurações de plataforma foi estendida e suporta o envio de mensagens de syslog de diagnóstico geradas por LINA para o FMC, em vez de apenas registros VPN. Este recurso pode ser configurado em qualquer FTD que execute uma versão de software compatível com o FMC 7.6.0. O cdFMC não é suportado porque o cdFMC não tem ferramentas de análise.

- A opção Todos os registros está limitada aos níveis de registro de emergência, alerta e crítico devido ao volume de eventos.

- Esses registros de solução de problemas mostram qualquer syslog enviado do dispositivo para o FMC (VPN ou outro).

- Os registros de solução de problemas fluem para o FMC e são visíveis no Unified Event View e em Devices > Troubleshoot > Troubleshooting Logs.

Configurar

Navegue até FMC Devices > Platform Settings e clique no ícone Edit no canto superior direito da política.

Política de Configurações de Plataforma

Vá para Syslog > Logging Setup. Você pode ver três opções em Logging to Secure Firewall Management Center.

Três opções de registro

Se você selecionar All Logs, poderá selecionar qualquer um dos três níveis de log disponíveis: emergências, alertas e mensagens críticas e enviar todas as mensagens de syslog de diagnóstico para o FMC (incluindo VPN).

Níveis de log disponíveis

Se você selecionar VPN Logs, todos os níveis de registro estarão disponíveis e um deles poderá ser selecionado.

Níveis de log disponíveis

Note: Quando você configura um dispositivo com VPN de acesso remoto ou de site a site, ele permite automaticamente o envio de syslogs de VPN para o centro de gerenciamento por padrão. Você pode alterá-lo para All Logs (Todos os registros) para enviar todos os syslogs além dos registros VPN ao FMC.

Esses registros podem ser acessados em Devices > Troubleshoot > Troubleshooting Logs.

Visão em Tabela dos Logs de Troubleshooting

Uma nova guia de exibição Solução de problemas agora está disponível na página Unified Event Viewer. Para exibir esses eventos, navegue até Análise > Eventos unificados > Solução de problemas.

Exibição de Solução de Problemas

Um novo tipo de evento estará visível na tabela quando você alternar para esta guia. Ele não pode ser adicionado ou removido da exibição como os outros tipos, pois é central para a exibição Solução de problemas.

Troubleshooting de Tipo de Evento

Outros tipos de evento ainda podem ser adicionados e removidos desta exibição de Solução de problemas. Isso permite que você visualize logs de diagnóstico juntamente com outros dados de evento.

Outros tipos de evento

Verificar a configuração

Depois que a configuração é feita na GUI do FMC, ela pode ser verificada na CLI do FTD executando os comandos show running-config logging e show logging no modo CLISH ou LINA.

Comando CLI de FTD

Comando CLI de FTD