Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Diretrizes e limitações

Antes de Começar

Detalhes do Modo Embutido

Diagrama de rede de configuração in-line

Configurar Conjunto Embutido

Modificar ou excluir um conjunto embutido

Introdução

Este documento descreve os Conjuntos Embutidos para FDM adicionados ao Cisco Secure Firewall 7.4.1.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- Conceitos e configuração do FDM

- Aplica-se a FTDs nas plataformas 1000, 2100 e 3100 Series gerenciadas pelo FDM

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no FDM 7.4.2.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Um conjunto em linha fornece uma interface somente IPS. Você pode implementar interfaces somente IPS se tiver um firewall separado protegendo essas interfaces e não quiser a sobrecarga das funções de firewall.

Um conjunto em linha atua como um bump no fio, unindo duas interfaces para se encaixar em uma rede existente. Essa função permite que o dispositivo seja instalado em qualquer ambiente de rede sem a configuração de dispositivos de rede adjacentes. As interfaces em linha recebem todo o tráfego incondicionalmente, mas todo o tráfego recebido nessas interfaces é retransmitido para fora de um conjunto em linha, a menos que seja descartado explicitamente.

Diretrizes e limitações

- Você pode configurar conjuntos em linha apenas nestes modelos de dispositivo: Firepower 1000 Series, Firepower 2100, Secure Firewall 3100.

- Tipos de interface permitidos em um conjunto embutido: físico, EtherChannel.

- Não é possível incluir a interface de gerenciamento em um conjunto embutido.

- Você não pode alterar os atributos das interfaces usadas em um conjunto embutido: nome, modo, ID da interface, MTU, endereço IP.

- Se você habilitar o modo Tap, a opção Snort Fail Open será desabilitada.

- Pacotes de eco BFD (Detecção de Encaminhamento Bidirecional) não são permitidos através do dispositivo ao usar conjuntos em linha. Se houver dois vizinhos em ambos os lados do dispositivo executando o BFD, o dispositivo descartará os pacotes de eco BFD porque eles têm o mesmo endereço IP de origem e de destino e parecem fazer parte de um ataque LAND.

- Para conjuntos em linha e interfaces passivas, o dispositivo suporta até dois cabeçalhos 802.1Q em um pacote (também conhecido como suporte Q-in-Q).

Note: As interfaces do tipo firewall não suportam Q-in-Q e suportam apenas um cabeçalho 802.1Q.

- As interfaces em um conjunto em linha não suportam roteamento, NAT, DHCP (servidor, cliente ou relay), VPN, Interceptação de TCP, inspeção de aplicativos ou Netflow.

Antes de Começar

- É recomendável definir o PortFast de STP para switches ativados por STP que se conectam às interfaces de par em linha de defesa contra ameaças.

- Configure as interfaces física ou EtherChannel que podem ser membros do conjunto em linha. Você pode configurar apenas estes valores: Nome, duplex, velocidade e modo Roteado (não selecione passivo). Não configure nenhum tipo de endereçamento, isto é, endereços IP manuais, DHCP ou PoE.

Detalhes do Modo Embutido

- Este recurso permite usar Conjuntos em linha. Isso permite a inspeção de tráfego sem alocação de IP.

- O Modo em linha está disponível para interfaces físicas, EtherChannels e Zonas de Segurança.

- O Modo em linha é automaticamente definido para Interfaces e EtherChannels quando eles são usados em um Par em linha.

- O modo em linha impede que sejam feitas alterações nas interfaces envolvidas e nos EtherChannels até que sejam removidas do par em linha.

- As interfaces que estão no modo in-line podem ser associadas a Zonas de segurança definidas para o modo in-line.

Diagrama de rede de configuração in-line

O tráfego flui do Roteador 1 para o Roteador 2 através das Interfaces A e B usando apenas uma conexão física.

Diagrama de Rede

Configurar Conjunto Embutido

- No painel do FDM, navegue até o cartão Interfaces.

Guia Interfaces

- Para ativar interfaces, clique no ícone Status da interface.

Ícone de Status

Ativar interface

- Para Editar interfaces, clique no ícone Editar (lápis) da interface.

Editar interface

- Insira o Nome da interface e selecione o modo como Roteado. Não configure nenhum endereço IP.

Editar interface

- Para criar um Conjunto Embutido, navegue até a guia Conjuntos Embutidos.

Criar Conjunto Embutido

Para adicionar um Conjunto interno, clique em Adicionar (ícone +).

Adicionar Conjunto Embutido

- Defina um nome para o conjunto embutido.

- Defina a MTU desejada (opcional) . O padrão é 1500, que é o MTU mínimo suportado.

- Na seção Interface Pairs, selecione as interfaces. Se mais pares forem necessários, clique em Adicionar outro link par.

Pares de interface

- Para definir as configurações avançadas para o Conjunto em linha, navegue até a guia Avançado.

Configurações avançadas

- Selecione Mode como Inline. Se o Modo de toque estiver ativado, a opção Falha ao abrir do Snort estará desativada.

Modo Embutido

- Snort Fail Open permite que o tráfego novo e existente passe sem inspeção (habilitado) ou descarte (desabilitado) quando o processo Snort estiver ocupado ou inativo.

- Selecione as configurações desejadas de Snort Fail Open.

- É possível definir as opções Ocupado e Inativo ou nenhuma delas.

Snort Fail Open (Falha ao abrir)

- A opção Propagate Link State desativa automaticamente a segunda interface no par em linha quando uma das interfaces é desativada. Quando a interface inoperante volta a ficar ativa, a segunda interface também volta a ficar ativa automaticamente.

- Quando tudo estiver definido, clique em Ok para salvar a configuração.

Propagar Estado do Link

- Para adicionar esse conjunto embutido a uma zona de segurança, navegue até Objetos > Zonas de segurança.

- Clique em Adicionar para criar uma nova zona de segurança.

Adicionar Zona de Segurança

- Defina um Nome, selecione o modo como Inline e adicione as interfaces do Conjunto em linha. Em seguida, clique em OK para salvar.

Adicionar interfaces

- Navegue até a guia Implantação e Implante as alterações.

Modificar ou excluir um conjunto embutido

As ações Editar e Excluir estão disponíveis para os Conjuntos Embutidos.

Ações do Conjunto Embutido