Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como atualizar a versão do Snort 2 para o Snort 3 no Firepower Device Manager (FDM).

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Firepower Device Manager (FDM)

- Snort.

Requisitos

Verifique se você tem os seguintes requisitos:

- Acesso ao Firepower Device Manager.

- Privilégios administrativos no FDM.

- O FTD deve ser pelo menos da versão 6.7 para usar o snort 3.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- FTD 7.2.7

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O recurso snort 3 foi adicionado na versão 6.7 do Firepower Device Manager (FDM). O Snort 3.0 foi projetado para lidar com estes desafios:

- Reduza o uso de memória e CPU.

- Melhorar a eficácia da inspeção HTTP.

- Carregamento mais rápido da configuração e reinicialização do snort.

- Melhor capacidade de programação para adição mais rápida de recursos.

Configurar

Configurações

1. Faça logon no Gerenciador de dispositivos do Firepower.

2. Navegue até Device > Updates > View configuration.

3. Na seção regras de intrusão, clique em atualizar para o snort 3.

4. Na mensagem de aviso para confirmar sua seleção, selecione a opção para obter o pacote de regras de intrusão mais recente e clique em Sim.

Observação: o sistema baixa pacotes somente para a versão ativa do Snort, por isso é improvável que você tenha o pacote mais recente instalado para a versão do Snort para a qual você está mudando. Você deve aguardar até que a tarefa para alternar versões seja concluída para poder editar políticas de intrusão.

Aviso: a alternância da versão snort leva a uma perda momentânea de tráfego.

5. Você deve confirmar na lista de tarefas que a atualização foi iniciada.

Observação: a lista de tarefas está localizada na barra de navegação ao lado do ícone de disponibilizações.

Verificar

A seção Mecanismo de inspeção mostra que a versão atual do Snort é Snort 3.

Por fim, na lista de tarefas, certifique-se de que a alteração para snort 3 tenha sido concluída e implantada com êxito.

Troubleshooting

Se você encontrar problemas durante a atualização, considere estas etapas:

- Certifique-se de que suas versões de FTD sejam compatíveis com o Snort 3.

Para obter mais detalhes, consulte o Guia de compatibilidade da Threat Defense do Cisco Secure Firewall

- Colete os arquivos de solução de problemas no FDM navegando até a guia Dispositivo e clicando em Solicitar que o arquivo seja criado. Depois de coletado, abra um caso com o TAC e carregue o arquivo para o caso para obter mais assistência.

Informações Relacionadas

- Adoção do Snort 3

- Documentos do Snort

- Guia de configuração do gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall, versão 7.2