Contents

Introdução

Background

Desabilitar o SNMP antes da atualização

Etapas do FMC:

Etapa 1: Faça login no FMC

Etapa 2: Navegue até Dispositivos > Configurações da plataforma

Etapa 3: edite a política associada aos seus dispositivos de FTD

Etapa 4: Selecionar SNMP

Etapa 5: Desative os servidores SNMP

Etapa 6: Salvar na política e implantar

O que fazer Se você já tiver atualizado e estiver passando por um loop de inicialização:

Introdução

Este documento descreve informações relacionadas ao bug da Cisco ID CSCwi63113 e como evitar problemas durante a atualização para o FTD versão 7.2.6.

Background

O software Cisco Firepower Threat Defense versão 7.2.6 contém o bug da Cisco ID CSCwi63113, que impede que alguns dispositivos sejam inicializados quando o SNMP estiver habilitado. Antes de instalar o 7.2.6, desative o SNMP até poder atualizar para o 7.2.7 ou posterior. Uma correção para isso está sendo preparada e será lançada como 7.2.7 até 3 de maio de 2024. Além disso, a Cisco lançará a versão 7.2.5.2 até 6 de maio de 2024, que é a 7.2.5.1 com apenas as correções para CVE-2024-20353, CVE-2024-20359 e CVE-2024-20358.

Desabilitar o SNMP antes da atualização

Etapas do FMC:

Etapa 1: Faça login no FMC

Etapa 2: Navegue até Dispositivos > Configurações da plataforma

Etapa 3: edite a política associada aos seus dispositivos de FTD

Etapa 4: Selecionar SNMP

Etapa 5: Desative os servidores SNMP

Etapa 6: Salvar na política e implantar

Verifique o defeito para obter informações mais atualizadas: ID de bug da Cisco CSCwi63113.

Se precisar de mais informações, entre em contato com o Cisco TAC (support.cisco.com ) e consulte Arcane Door (cisco-sa-asaftd-persist-rce-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

O que fazer Se você já tiver atualizado e estiver passando por um loop de inicialização:

Se você já atualizou para a versão 7.2.6 e está enfrentando os efeitos do bug da Cisco ID CSCwi63113, entre em contato com o Cisco TAC (support.cisco.com ).