Contents

Introdução

Pré-requisitos

Abreviaturas

Verificar Versão de Atualizações Diferentes

1. Versão do Software do Produto

2. SRU e versão de atualização VDB

3. Versão de Atualização do GeoDB

Introdução

Este documento descreve como verificar diferentes versões de atualizações na CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando) do Firepower.

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento sobre estes produtos:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Abreviaturas

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Atualização de regra segura ou Atualização de regra Sourcefire (SRU)

- Pacote de segurança leve (LSP)

- Banco de dados de vulnerabilidade (VDB)

- Banco de Dados GeoLocation (GeoDB)

Verificar Versão de Atualizações Diferentes

1. Versão do Software do Produto

No FMC e no FTD CLI, você pode verificar se a versão do software do produto está sendo executada atualmente pelo comando:

show version

Exemplo: saída de comando do FMC CLI.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)   <- - Display running FMC software version.

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553

VDB version          : 372

----------------------------------------------------

Exemplo: saída de comando da CLI do FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72) <- - Display running FTD software version.

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt

VDB version           : 372

---------------------------------------------------

2. SRU e versão de atualização VDB

No FMC e no FTD CLI, você pode verificar a versão de atualização de SRU (Snort2) e LSP (Snort3) e a versão do VDB em execução no momento pelo comando:

show version

Exemplo: saída de comando do FMC CLI.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display installed SRU (Snort2) version.

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553                    <- - Display installed LSP (Snort3) version.

VDB version          : 372                                      <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

Exemplo: saída de comando do FTD CLI Snort2.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72)

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display running SRU (Snort2) version.

VDB version           : 372                                      <- - Display running VDB version.

---------------------------------------------------

Exemplo: saída de comando do FTD CLI Snort3.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 8)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.2.0 (build 18)

>

> show version

-------------------[ FTD ]-------------------

Model            : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.0 (Build 18)

UUID             : c04f9496-db0e-11ed-81a1-942878af0a8c

LSP version      : lsp-rel-20231002-1553                         <- - Display running LSP (Snort3) version.

VDB version      : 372                                           <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

3. Versão de Atualização do GeoDB

No FMC e FTD CLI (no modo especialista), você pode verificar a versão atual do GeoDB pelo comando:

cat /var/sf/geodb/country_code_map_version

Exemplo: saída de comando do FMC CLI.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> expert

rirana@FMC:~$ sudo su -

Password:

root@FMC:~#

root@FMC:~# cd /var/sf/geodb/

root@FMC:/var/sf/geodb#

root@FMC:/var/sf/geodb# cat country_code_map_version       <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                             <- - FMC GeoDB update version is 2023-09-25-100.

Exemplo: saída de comando da CLI do FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> expert

FTD:~$ sudo su -

Password:

root@FTD:~#

root@FTD:/# cd /var/sf/geodb/

root@FTD:geodb#

root@FTD:geodb# cat country_code_map_version              <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                            <- - FTD GeoDB update version is 2023-09-25-100.