Contents

Problema

Após a instalação bem-sucedida do Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_CY-7.6.5.1-2.sh.REL.tar) no Firewall Management Center (FMC) executando a versão 7.6.5-106, o número da versão exibido na Interface do Usuário (UI) e a saída do comando show version ainda mostra 7.6.5-106 em vez de refletir a versão do hotfix. A instalação foi concluída sem erros, mas há incerteza sobre se o número da versão deve ser alterado para refletir a instalação do hotfix.

> show version

-------------------[ FMC1600-4 ]--------------------

Model                     : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66) Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                      : 12345678-1234-1234-1234-1234567890

Rules update version      : 2026-07-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20260729-2041

VDB version               : 406

----------------------------------------------------

Ambiente

FMC versão 7.6.5-106. Outras versões de software também podem ser afetadas.

Resolução

Este é o comportamento esperado para instalações de hotfix FMC (e FTD). Quando um hotfix é instalado (por exemplo, 7.6.5.1-2 sobre o 7.6.5 Build 106), a versão/compilação do software mostrada na saída dos comandos UI e show version permanecem como a versão base (7.6.5-106). Os hotfixes são verificados separadamente e não alteram a string de versão base exibida.

Verificando a instalação do Hotfix

Para confirmar definitivamente se o hotfix está instalado no firewall, verifique o histórico de patches na CLI do FMC usando estas etapas:

1. Entre no modo especialista:

> expert

2. Exibir o histórico de patches:

device:~$ cat /etc/sf/patch_history_detailed

[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172

[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2

[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106

[260804 12:50:53:636] Hotfix Hotfix_CY-2

Outras considerações

Se você estiver usando a "verificação de preparação" para atualizações futuras, ela determinará o status do hotfix do histórico de patches (não da sequência de versão da interface do usuário), de modo que esse comportamento seja normal e não afete as atualizações.

Causa

Este é o comportamento projetado para instalações de hotfix do FMC. O sistema mantém a exibição da versão básica do software enquanto rastreia as instalações de hotfix separadamente no histórico de patches.

Conteúdo relacionado

- Notas da versão do hotfix do Cisco Secure Firewall Threat Defense

- Suporte técnico e downloads da Cisco

- ID de bug da Cisco CSCwb10571