Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Background

Mensagens de erro de atualização do Firepower Management Center e do Firepower Threat Defense

comunicação Inband

A comunicação FMC-HA está comprometida

A comunicação entre o CVP e o DTF está comprometida

Espaço em disco insuficiente para atualizar o dispositivo

Comandos de solução de problemas de utilização de disco FTD

Corrupção do banco de dados

Referências

Introdução

Este documento descreve as etapas de solução de problemas para mensagens de erro de atualização no Firepower Management Center (FMC) e no Firepower Threat Defense (FTD).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento dos próximos tópicos

- Conhecimento básico do shell do Linux.

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Componentes Utilizados

- FMCv para VMWare na versão 7.2.8.

- FTDv para VMWare na versão 7.2.8.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Background

A Cisco gera os guias correspondentes para prosseguir com a atualização dos dispositivos Firepower. Mesmo depois de consultar este guia, o usuário pode enfrentar qualquer um destes cenários:

Mensagens de erro de atualização do Firepower Management Center e do Firepower Threat Defense

comunicação Inband

Essa mensagem pode ser exibida nos próximos cenários.

A comunicação FMC-HA está comprometida

Isso acontece quando a comunicação entre o FMC-HA falha. O cliente pode executar esses comandos para verificar a conectividade entre os dispositivos.

Os próximos comandos devem ser aplicados no nível raiz do FMC.

ping <peer-ip-address>. Esse comando pode ser usado para verificar a acessibilidade entre ambos os dispositivos.

netstat -an | grep 8305 Esse comando exibe os dispositivos conectados à porta 8305.

Observação: a porta 8305 é a porta padrão configurada nos dispositivos Firepower para estabelecer o canal de comunicação com o FMC.

Para obter mais informações sobre o status de saúde do FMC-HA, o usuário pode executar o script troubleshoot_HADC.pl

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/Volume/home/admin# ping xx.xx.18.102

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.533 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.563 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.431 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 59ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.431/0.509/0.563/0.056 ms

root@firepower:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 0.0.0.0:* LISTEN

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.253:48759 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.254:53875 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.254:49205 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:60871 xx.xx.18.253:8305 ESTABLISHE

root@firepower:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice:

A comunicação entre o CVP e o DTF está comprometida

Para validar a comunicação do FTD com o FMC, o cliente pode executar estes comandos a partir do nível do clish:

ping system <fmc-IP> Para gerar um fluxo ICMP a partir da interface de gerenciamento do FTD.

show managers Este comando lista as informações dos gerentes onde o dispositivo está registrado.

sftunnel-status Esse comando valida o canal de comunicação estabelecido entre os dispositivos. Esse canal recebe o nome de sftunnel.

> ping system xx.xx.18.102

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.595 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.683 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.642 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=24.4 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=11.4 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 128ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.595/7.545/24.373/9.395 ms

> show managers

Type : Manager

Host : xx.xx..18.101

Display name : xx.xx..18.101

Version : 7.2.8 (Build 25)

Identifier : fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c

Registration : Completed

Management type : Configuration and analytics

Type : Manager

Host : xx.xx..18.102

Display name : xx.xx..18.102

Version : 7.2.8 (Build 25)

Identifier : bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44

Registration : Completed

Management type : Configuration and analytics

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Mon Oct 14 21:29:16 2024

Both IPv4 and IPv6 connectivity is supported

Broadcast count = 5

Reserved SSL connections: 0

Management Interfaces: 2

eth0 (control events) xx.xx..18.254,

tap_nlp (control events) 169.254.1.2,fd00:0:0:1::2

***********************

**RUN STATUS****xx.xx..18.102*************

Key File = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-key.pem

Cert File = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-cert.pem

CA Cert = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx..18.102' Start Time: Tue Oct 15 00:38:43 2024 UTC

IPv4 Last outbound connection to peer 'xx.xx..18.102' via Primary ip/host 'xx.xx..18.102'

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx..18.102,

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.102' via 'xx.xx..18.254'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.102' via 'xx.xx..18.254'

***********************

**RUN STATUS****xx.xx..18.101*************

Key File = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-key.pem

Cert File = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-cert.pem

CA Cert = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx..18.101' Start Time: Mon Oct 14 21:29:15 2024 UTC

IPv4 Last outbound connection to peer 'xx.xx..18.101' via Primary ip/host 'xx.xx..18.101'

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx..18.101,

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.101' via 'xx.xx..18.254'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.101' via 'xx.xx..18.254'

***********************

**RPC STATUS****xx.xx..18.102*************

'uuid' => 'bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44',

'uuid_gw' => '',

'last_changed' => 'Wed Oct 9 07:00:11 2024',

'active' => 1,

'name' => 'xx.xx..18.102',

'ip' => 'xx.xx..18.102',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management'

**RPC STATUS****xx.xx..18.101*************

'uuid_gw' => '',

'uuid' => 'fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c',

'last_changed' => 'Mon Jun 10 18:59:54 2024',

'active' => 1,

'ip' => 'xx.xx..18.101',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'name' => 'xx.xx..18.101'

Check routes:

No peers to check

Espaço em disco insuficiente para atualizar o dispositivo

Essa mensagem de erro é gerada quando o dispositivo não tem o espaço em disco mínimo necessário para continuar com o processo de atualização. Isso pode ser causado pelo dispositivo que armazena pacotes de atualização antigos, pacotes de cobertura antigos, registros antigos dos processos de atualização, arquivos de solução de problemas antigos, arquivos de backup antigos ou porque o tamanho do banco de dados de localização geográfica aumenta (ID de bug Cisco CSCwe4571).

No nível raiz, os próximos comandos podem ser usados para FMC e FTD para identificar os arquivos que estão consumindo os recursos do disco

- df -h

- df -Th

- df -kh

- du -sh *

FTD upgrade failure message

****************** FAILURE SCRIPT: 1 ***********************************

[241006 15:10:00:063] SCRIPT NAME: 000_start/410_check_disk_space.sh

RECOVERY MESSAGE: Not enough disk space available in /ngfw(Filesystem:/dev/sda8) to perform the upgrade.(Current available disk space: 14698476KB. Minimum required disk space: 15305517KB).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Comandos de solução de problemas de utilização de disco FTD

show disk-manager. Exiba as informações do armazenamento de recursos e arquivos no disco FTD.

suporte do sistema silo-dreno. Permitir que o usuário elimine com segurança o armazenamento de arquivos no disco FTD.

> show disk-manager

Partition:Silo                                Used       Minimum       Maximum

/ngfw/var:Temporary Files                     621 KB     108.588 MB    434.354 MB

/ngfw/var:Action Queue Results                0 KB       108.588 MB    434.354 MB

/ngfw/var:User Identity Event                 0 KB       108.588 MB    434.354 MB

/ngfw/var:UI Caches                           0 KB       325.766 MB    651.532 MB

/ngfw/var:Backups                             0 KB       868.710 MB    2.121 GB

/ngfw/var:Updates                             0 KB       1.273 GB      3.181 GB

/ngfw/var:Other Detection Engine              0 KB       651.532 MB    1.273 GB

/ngfw/var:Performance Statistics              1.325 GB   217.177 MB    1.485 GB

/ngfw/var:Other Events                        0 KB       434.354 MB    868.710 MB

/ngfw/var:IP Reputation & URL Filtering       0 KB       542.943 MB    1.060 GB

/ngfw/var:arch_debug_file                     0 KB       2.121 GB      12.725 GB

/ngfw/var:Archives & Cores & File Logs        0 KB       868.710 MB    8.483 GB

/ngfw/var:RNA Events                          0 KB       868.710 MB    1.485 GB

/ngfw/var:Unified Low Priority Events         2.185 GB   1.060 GB      5.302 GB

/ngfw/var:File Capture                        0 KB       2.121 GB      4.242 GB

/ngfw/var:Unified High Priority Events        0 KB       3.181 GB      7.423 GB

/ngfw/var:IPS Events                          292 KB     2.545 GB      6.363 GB

> system support silo-drain

Available Silos

1 - Temporary Files

2 - Action Queue Results

3 - User Identity Events

4 - UI Caches

5 - Backups

6 - Updates

7 - Other Detection Engine

8 - Performance Statistics

9 - Other Events

10 - IP Reputation & URL Filtering

11 - arch_debug_file

12 - Archives & Cores & File Logs

13 - RNA Events

14 - Unified Low Priority Events

15 - File Capture

16 - Unified High Priority Events

17 - IPS Events

0 - Cancel and return

Select a Silo to drain:

Corrupção do banco de dados

Esta mensagem é geralmente exibida após a execução da verificação de preparação do pacote de atualização. É mais comumente visto no FMC.

Quando esse erro for exibido no FMC, não se esqueça de gerar os arquivos de solução de problemas do FMC.

Isso permite que o engenheiro do TAC comece com a investigação de registros, determine qual é o problema e forneça um plano de ação mais rápido.

FMC Database error

Fatal error: Database integrity check failed. Error running script 000_start/110_DB_integrity_check.sh. For more details see /var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.x.x/000_start/110_DB_integrity_check.sh.log on the device being upgraded.

Referências

Guia de atualização do Cisco Firepower Threat Defense para Firepower Management Center.