Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Implantar FDM do Modelo no Portal do Azure

Verificar a configuração da VM

Verificar VM Implantada no Azure

Configuração Básica do FDM

Introdução

Este documento descreve a implantação do Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual (FDM) em uma máquina virtual usando o Azure Marketplace e modelos.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

- Conta/Acesso do Azure

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense Versões virtuais: 7.4.1, 7.3.1, 7.2.7, 7.1.0, 7.0.6 e 6.4.0

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Os clientes encontraram problemas ao tentar implantar um Firepower Device Manager (FDM) em uma máquina virtual do Azure, especificamente ao usar o Azure Marketplace e modelos.

Implantar FDM do Modelo no Portal do Azure

Para implantar o FDM no portal do Azure, use este procedimento:

1. Navegue até o portal do Azure e localize o Marketplace nos Serviços do Azure. Procure e selecione Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual - BYOL e PAYG.

Procure Firepower e selecione Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual - BOYL

2. Clique em Criar para iniciar o processo de configuração do FTD.

Criar VM do Portal do Azure

3. Na página de configuração básica, crie um Grupo de Recursos para o dispositivo, escolha a região e selecione um nome para a VM.

Criar um novo Grupo de Recursos

4. Escolha a versão desejada para a implantação da VM nas opções disponíveis.

Versões Disponíveis para Implantação no Azure Market

5. Configure um nome de usuário para a conta Principal, escolha Senha como o tipo de Autenticação e defina a Senha para acesso à VM e a senha de Admin.

Nome de usuário e Senhas de administrador.

6. Para o tipo de gerenciamento, selecione FDM para a finalidade deste documento.

Management Device (Dispositivo de gerenciamento).

7. Na guia Cisco FTDv Settings, revise o tamanho da VM, a conta de armazenamento, o endereço IP público e o rótulo DNS, que são criados por padrão após concluir a configuração básica.

Certifique-se de que a rede virtual, a sub-rede de gerenciamento e outras configurações de Ethernet estejam corretas.

Cisco FTDv Settings (Configurações de FTDv Cisco).

8. Selecione Allow seleted Port para ativar as portas SSH (22), SFTunnel (8305) e HTTPS (443) para acesso HTTPS à VM e porta SFTunnel para migração do dispositivo para o FMC.

Portas a serem permitidas no Cisco FTDv

Verificar a configuração da VM

9. Revise a configuração na guia Revisar + Criar e crie a VM.

Revisar e criar.

Neste ponto, podemos enviar a criação da VM.

10. Monitore o andamento da disponibilização na guia Visão Geral, onde uma mensagem indica que a Disponibilização está em andamento.

Implantação em andamento.

Verificar VM Implantada no Azure

11. Quando a VM for criada, localize-a na seção Máquinas virtuais para encontrar suas características e o endereço IP público atribuído.

Localização de Máquinas Virtuais

12. Use um navegador para navegar até o endereço IP atribuído ao dispositivo e inicie a configuração inicial do FDM.

IP Público para FDM

Configuração Básica do FDM

13. Defina as configurações básicas selecionando um IP dentro do intervalo designado, configurando o NTP e registrando o dispositivo com a licença.

Aqui você pode encontrar a documentação da Configuração Inicial do FDM.

Configuração Básica no FDM

14. Após registrar o dispositivo, assegure-se de que nenhuma implantação pendente permaneça.