Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

1. Monitorando o Status da Verificação de Preparação

2.Monitorando o Status da Atualização

3. Retomando a Verificação de Preparação em Caso de Falha

4. Retomando a Atualização em Caso de Falha

Introdução

Este documento descreve como monitorar e retomar a verificação de preparação ou atualização para FMC/FTD

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento sobre estes produtos:

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Linux

Componentes Utilizados

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

1. Monitorando o Status da Verificação de Preparação

Depois que a verificação de prontidão for iniciada do FMC para o FMC ou para o dispositivo gerenciado, podemos validar o status da verificação via CLI, sem usar a GUI do FMC. Além disso, em caso de falha na verificação de preparação, podemos obter os registros relevantes para entender o motivo da falha por meio da CLI no modo especialista.

Navegue para o modo especialista e, depois de escalar para a conta raiz, esses comandos podem ser usados.

especialista

sudo su - (insira a senha)

cd /var/log/sf

cd <upgrade_file_name>

cd upgrade_readiness

tail -f main_upgrade_script.log

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

Observação: use o diretório /ngfw/var/log/sf ao verificar o status do FTD. O arquivo de saída mostra o status "Êxito".

Status da verificação de preparação

2. Monitorando o Status da Atualização

Quando a atualização tiver sido iniciada do FMC para o FMC ou para o dispositivo gerenciado, poderemos validar o status da atualização via CLI, sem usar a GUI do FMC. Além disso, em caso de falha na atualização, podemos obter os registros relevantes para entender o motivo da falha através da CLI no modo especialista.

Navegue para o modo especialista e, depois de escalar para a conta raiz, esses comandos podem ser usados.

expert sudo su - (enter password)

cd /var/log/sf

cd <upgrade_file_name>

tail -f main_upgrade_script.log

tail -f status.log

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

Observação: use o diretório /ngfw/var/log/sf ao verificar o status do FTD. O arquivo de saída mostra o status "Concluído".

Status da atualização

3. Retomando a Verificação de Preparação em Caso de Falha

Este é o comando usado para retomar a atualização do FMC/FTD.

Observação: se uma atualização falhar, continue somente quando a causa subjacente da falha tiver sido identificada; caso contrário, o mesmo erro possivelmente ocorrerá novamente.

install_update.pl —detach —readiness-check /var/sf/update/<nome_do_arquivo_de_atualização>

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

install_update.pl —detach —readiness-check /var/sf/update/ Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

4. Retomando a Atualização em Caso de Falha

Este é o comando usado para retomar a atualização do FMC/FTD.

Observação: se a verificação de preparação falhar, continue somente quando a causa subjacente da falha tiver sido identificada; caso contrário, o mesmo erro possivelmente ocorrerá novamente.

install_update.pl —detach —resume /var/sf/updates/<nome_do_arquivo_de_atualização>

Aqui está um exemplo para a saída do comando.

install_update.pl —detach —resume /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

Combinando esses métodos, você pode obter uma compreensão abrangente de como a verificação de prontidão e a atualização podem ser monitoradas ou solucionadas.