Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Alterar a senha da interface da Web do FMC

Alterar a senha da CLI do FMC/FTD

Alterar a Senha da Interface da Web do FDM

Alterar a senha de FXOS/FCM na interface da Web

Alterar a senha de FXOS/FCM na CLI

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve as etapas para alterar a interface da Web e as senhas da CLI em diferentes plataformas do Cisco Secure Firewall.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento básico dessas tecnologias:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)

- Sistema operacional extensível Cisco Firepower (FXOS)

- Cisco Firepower Chassis Manager (FCM)

- Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Firepower 4110 com FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4

- Cisco Secure Firewall Threat Defense Gerenciado pelo FDM v7.1.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- Acesso aos dispositivos com uma conta de usuário com privilégios de administrador

- Para o procedimento Defesa contra ameaças do Cisco Secure Firewall, é necessário usar a versão 7.0 ou superior

- Para o procedimento do Cisco Secure Firewall Management Center, é necessário usar a versão 7.0 ou posterior

- Para o procedimento do Firepower Chassis Manager, é necessário usar a versão 2.10.1.159 ou superior

Alterar a senha da interface da Web do FMC

Etapa 1. Navegue até Sistema. Clique em Users:

Etapa 2. Identifique o usuário onde você alterará a senha e clique no ícone do lápis:

Etapa 3. Configure a nova senha e clique em Save:

Observação: lembre-se de que somente para FMC, interface da Web e usuário/senha de interface de linha de comando são independentes.

Alterar a senha da CLI do FMC/FTD

Etapa 1. Faça login no equipamento via SSH ou através do cabo de console e aplique o próximo comando:

>configure password

Etapa 2. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha, confirme a senha que você introduziu e digite Enter:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

Observação: No caso de um FTD gerenciado pelo FDM, uma alteração de senha do CLI afetará a senha da interface da Web do FDM.

Alterar a Senha da Interface da Web do FDM

1. Navegue até admin >Perfil:

Etapa 2. Clique em Senha e preencha os campos Senha atual, Nova senha e Confirmar senha e, em seguida, clique no botão ALTERAR para confirmar o procedimento:

Observação: Observe que a alteração da senha da interface da Web do FDM afetará a senha do FTD CLI.

Alterar a senha de FXOS/FCM na interface da Web

Etapa 1. Navegue até Sistema > Gerenciamento de usuários:

Etapa 2. Identifique o usuário onde você alterará a senha e clique no ícone do lápis:

Etapa 3. Configure a nova senha e clique em Save:

Observação: observe que a alteração da senha da interface da Web afetará a senha da CLI FXOS.

Alterar a senha de FXOS/FCM na CLI

Etapa 1. Efetue login na CLI do FXOS e execute os próximos comandos para ver a lista de usuários confirmados:

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

Etapa 2. Identifique o usuário para quem você vai alterar a senha e execute os próximos comandos:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

Observação: observe que a alteração da senha da CLI do FXOS afetará a senha da interface da Web.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco