Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Pré-atualização

Procedimento de atualização

Etapa 1. Pausar Sincronização

Etapa 2. Carregar o Pacote de Atualização

Etapa 3. Verificação de preparação

Etapa 4. Instalar o Pacote de Atualização

Etapa 5. Atualizar Par Ativo

Etapa 6. Ativar o FMC desejado

Validação

Introdução

Este documento descreve as etapas para atualizar um ambiente do Secure Firewall Management Center (FMC) em alta disponibilidade (HA).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você conheça estes tópicos:

- Conceitos de alta disponibilidade

- Configuração segura do FMC

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Secure FMC virtual, versão 7.1.0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A atualização deve ser um par de cada vez.

Primeiro, pause a sincronização entre os correspondentes.

Em seguida, a atualização precisa ser feita primeiro no modo de espera, seguido pelo FMC ativo.

Aviso: Enquanto o peer em espera está trabalhando em pré-verificações/instalação, ambos os peers mudam para ativo; isso é chamado split-brain.

É totalmente esperado durante a atualização. Durante esse período, você não deve fazer nem implantar nenhuma alteração de configuração.

Se você fizer qualquer alteração de configuração, ela poderá ser perdida após a reinicialização da sincronização.

Pré-atualização

1. Planeje seu caminho de atualização. Em implantações de FMC, você geralmente atualiza o FMC e seus dispositivos gerenciados. Sempre saiba qual atualização você acabou de executar e qual será a próxima.

1. Leia todas as diretrizes de atualização e planeje as alterações de configuração.

2. Verifique a largura de banda. Certifique-se de que sua rede de gerenciamento tenha a largura de banda necessária para realizar grandes transferências de dados.

1. Agendar janelas de manutenção.

2. Faça backup da configuração antes e depois da atualização. System > Back up / Restore > Backup do Firepower Management. Faça o download do backup em sua máquina local.

1. Atualizar hospedagem virtual. Isso é necessário quando você estiver executando uma versão mais antiga do VMware.

2. Verifique as configurações.

3. Verifique a sincronização do NTP.

FMC: selecione System > Configuration > Time.

Dispositivos: use o comando CLI show time.

1. Verifique o espaço em disco.

2. Implante configurações. Em implantações de alta disponibilidade do FMC, você só precisa implantar do peer ativo.

3. Verifique as tarefas em execução. Verifique se não há implantações pendentes.

Procedimento de atualização

Etapa 1. Pausar Sincronização

Na unidade Ativa, navegue até a guia Alta disponibilidade no FMC.

Sistema > Integração > Alta disponibilidade

Pausar sincronização. Selecionar sistema e integração

Pausar sincronização. Selecionar alta disponibilidade

Selecione Pausar Sincronização.

Pausar Sincronização

Aguarde a sincronização ser pausada. O status deve ser Pausado pelo usuário quando concluído.

O Status da Sincronização deve ser Pausado por Usuário

Etapa 2. Carregar o Pacote de Atualização

Faça login na unidade em standby e carregue o pacote de atualização.

Sistema > Atualizações > Carregar atualização

Carregar o Pacote de Atualização

Procure o pacote baixado anteriormente da versão a ser atualizada.

Selecionar arquivo de atualização

Etapa 3. Verificação de preparação

Execute uma verificação de preparação no equipamento a ser atualizado.

Clique no ícone install ao lado do pacote de atualização apropriado.

Instalar Pacote de Atualização para Verificação de Preparação

Selecione o equipamento que deseja verificar e clique em Verificar preparação.

Selecione Verificar Preparação

O progresso pode ser verificado no centro de mensagens.

Mensagens > Tarefas > Em Execução

Verificação de Preparação em Andamento

Depois de concluído, você pode ver o status nos Resultados da verificação de preparação.

Se obtiver êxito, você poderá continuar a instalação do pacote.

Etapa 4. Instalar o Pacote de Atualização

Selecione o equipamento a ser atualizado. Clique em Instalar.

Instalar o Pacote de Atualização

Aviso para o cérebro dividido, clique em OK.

Aviso sobre o Split Brain

O progresso pode ser verificado em Mensagens > Tarefas.

Instalação do monitor

Observação: a instalação leva cerca de 30 minutos para ser concluída.

Se você tiver Acesso à CLI, o progresso pode ser verificado na pasta de atualização /var/log/sf; mova para o modo especialista e digite root access.

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

Password:

root@firepower:/Volume/home/admin# cd /var/log/sf/

root@firepower:/var/log/sf# ls

Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# ls

000_start  AQ_UUID  DBCheck.log  exception.log  flags.conf  main_upgrade_script.log  status.log  status.log.202307180405  upgrade_readiness  upgrade_status.json  upgrade_status.log  upgrade_version_build

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# tail -f status.log

Quando a atualização for concluída, o FMC será reinicializado.

ui:[100%] [1 mins to go for reboot]Running script 999_finish/999_zzz_complete_upgrade_message.sh...

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Upgrade complete

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] The system will now reboot.

ui:System will now reboot.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:08:57 2023):

System will reboot in 5 seconds due to system upgrade.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:02 2023):

System will reboot now due to system upgrade.

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Installation completed successfully.

ui:Upgrade has completed.

state:finished

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:25 2023):

The system is going down for reboot NOW!

Após a reinicialização, o FMC físico deve mostrar o modelo correto no FMC.

GUI > Ajuda > Sobre

Informações sobre o modelo e a versão no CVP

Integração > Alta disponibilidade

Resumo de HA quando apenas o FMC em standby é atualizado

Através do CLI, a versão pode ser verificada após aceitar o EULA.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                      : 1c71ae24-1e60-11ed-8459-9758e19f1a24

Rules update version      : 2023-01-09-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220511-1540

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

Etapa 5. Atualizar Par Ativo

Repita as etapas dois a quatro na unidade Ativa:

1. Carregue o pacote de atualização.

2. Readiness Check (Verificação de preparação).

3. Instale o Pacote de Atualização.

Etapa 6. Ativar o FMC desejado

Após a atualização ter sido concluída em ambos os FMC, faça login no FMC em que deseja tornar a unidade Ativa e selecione a opção Make Me Ative.

Integração > Alta disponibilidade > Tornar-me ativo

Ativar o FMC desejado

Avisos sobre processos e sobregravar qualquer configuração feita no peer em standby, selecione SIM para continuar.

Aviso sobre Configuração de Substituição Ativa no Par em Espera

Selecione OK

Resolvendo o Split Brain

Aguarde até que a sincronização seja reiniciada e o outro FMC ative o modo de espera.

Sincronização do FMC

Observação: a sincronização pode levar até 20 minutos para ser concluída.

Implantar alterações pendentes na unidade Ativa do FMC para concluir o processo de atualização.

Validação

Após ambos os FMC estarem na mesma versão e a sincronização ter sido concluída, a guia Resumo de HA deve ter a seguinte aparência:

Integração > Alta disponibilidade

Validação da atualização no FMC

Aviso: se o status de sincronização final mostrar degradado ou outro resultado diferente de OK, entre em contato com o TAC.