Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Adicionar coletor no NetFlow

Adicionar classe de tráfego ao NetFlow

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar o Netflow no Cisco Secure Firewall Management Center executando a versão 7.4 ou superior.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

- Protocolo NetFlow

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- O Secure Firewall Management Center para VMWare é executado na v7.4.1

- Firewall seguro executa v7.4.1

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os requisitos específicos deste documento incluem:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense executando a versão 7.4 ou posterior

- Cisco Secure Firewall Management Center executando a versão 7.4 ou posterior

Adicionar coletor no NetFlow

Etapa 1. Navegue até Devices > Platform Settings:

Acessando configurações da plataforma

Etapa 2. Edite a Diretiva de Configurações de Plataforma atribuída ao Dispositivo de Monitoramento:

Edição de Política

Etapa 3. Escolha Netflow:

Acessando as configurações do NetFlow

Etapa 4. Ative a opção Exportação de fluxo para ativar a exportação de dados do NetFlow:

Ativando o NetFlow

Etapa 5. Clique em Adicionar Coletor:

Adicionando coletor

Etapa 6. Escolha o objeto IP do host do coletor do coletor de eventos do NetFlow, a porta UDP no coletor para o qual os pacotes do NetFlow devem ser enviados, escolha o grupo da interface através do qual o coletor deve ser alcançado e clique em OK:

Configurações do coletor

Adicionar classe de tráfego ao NetFlow

Etapa 1. Clique em Adicionar Classe de Tráfego:

Adicionando classe de tráfego

Etapa 2. Insira o campo name da classe de tráfego que deve corresponder aos eventos do NetFlow, a ACL para especificar a classe de tráfego que deve corresponder ao tráfego capturado para os eventos do NetFlow, selecione as caixas de seleção para os diferentes eventos do NetFlow que você deseja enviar aos coletores e clique em OK:

Configurações de classe de tráfego

Troubleshooting

Etapa 1. Você pode verificar a configuração a partir da CLI do FTD.

1.1. A partir do FTD CLI, digite para suporte do sistema diagnostic-cli:

>system support diagnostic-cli

1.2 Verifique a configuração do mapa de políticas:

firepower#show running-config policy-map

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum client auto

message-length maximum 512

no tcp-inspection

policy-map type inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

parameters

eool action allow

nop action allow

router-alert action allow

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect sip

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect icmp error

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

class class_snmp

inspect snmp

class Netflow_class_Netflow_ACL

flow-export event-type all destination 192.168.31.1

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

!

1.3. Verifique a configuração de exportação de fluxo:

firepower#show running-config flow-export

flow-export destination Inside 192.168.31.1 2055

Note: Neste exemplo, Inside, é o nome da interface configurada no grupo de interface chamado Netflow_Export.

Etapa 2. Verificar a contagem de acertos da ACL:

firepower#show access-list Netflow_ACL

access-list Netflow_ACL; 1 elements; name hash: 0xbad5d4bf

access-list Netflow_ACL line 1 extended permit ip object Inside_Network any (hitcnt=44) 0xb704fc5b

access-list Netflow_ACL line 1 extended permit ip 10.1.2.0 255.255.255.0 any (hitcnt=44) 0xb704fc5b

Etapa 3. Verificar os contadores do Netflow:

firepower#show flow-export counters

destination: Inside 192.168.31.1 2055

Statistics:

packets sent                                              101

Errors:

block allocation failure                                    0

invalid interface                                           0

template send failure                                       0

no route to collector                                       0

failed to get lock on block                                 0

source port allocation failure                              0

Informações Relacionadas

- Guia de configuração de dispositivos do Cisco Secure Firewall Management Center, 7.4