Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Impacto de desempenho

Troubleshooting

ASA

7000 e 8000 Series

FTD

Introdução

Este documento descreve como alocar para snort com o processo SFDataCorrelator para executar pesquisas SHA nos arquivos detectados.

Pré-requisitos

- Licença de proteção e malware

- Política de arquivos usando malware

Requisitos

- 5.3.0 e posterior

- ASA (todos os modelos)

- 7000 e 8000 Series (com exceção dos dispositivos "AMP")

- FTD em execução no ASA

- FTD em execução no chassi FXOS

Componentes Utilizados

- Malware

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Ao habilitar uma política de Controle de Acesso com uma política de Arquivo que usa uma ação de Malware ou a opção "Armazenar Arquivos", uma CPU (ou duas em modelos maiores) pode ser tirada do snort.

Impacto de desempenho

Observação: ao habilitar malware em dispositivos com menos recursos, o impacto no desempenho é maior.

- Latência

- Quedas

- Alta utilização da CPU

- Menor rendimento

Troubleshooting

Remova a política de arquivo da Política de CA ou desabilite a Regra de CA usando a política de arquivo. Em seguida, reaplique a política de CA para atribuir snort a todos os núcleos de CPU disponíveis.

ASA

root@Sourcefire3D:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.1

SWBUILD=152

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=72

MODEL="ASA5545"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=H

root@Sourcefire3D:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 08 (desired: 08)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 1:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (2, desired: 2)

CPU 2:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d01 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (4, desired: 4)

CPU 3:

CPU 4:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d02 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (10, desired: 10)

CPU 5:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d03 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (20, desired: 20)

Device Affinity (0 PENDING):

kvm_ivshmem (desired: 01):

10: kvm_ivshmem (01)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 02, actual: 02)

7000 e 8000 Series

root@8250a-sftac:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.0

SWBUILD=571

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=63

MODEL="3D8250"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=C

root@8250a-sftac:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: fffff0 (desired: fffff0)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 2:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 4:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d01 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10, desired: 10)

CPU 6:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d03 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40, desired: 40)

CPU 8:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d05 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100, desired: 100)

CPU 10:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d07 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400, desired: 400)

CPU 12:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d09 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (1000, desired: 1000)

CPU 14:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d10 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (4000, desired: 4000)

CPU 16:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d02 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10000, desired: 10000)

CPU 18:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d04 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40000, desired: 40000)

CPU 20:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d06 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100000, desired: 100000)

CPU 22:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d08 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400000, desired: 400000)

Node 1:

CPU 1:

CPU 3:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 5:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d11 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20, desired: 20)

CPU 7:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d12 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80, desired: 80)

CPU 9:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d13 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200, desired: 200)

CPU 11:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d14 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800, desired: 800)

CPU 13:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d15 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (2000, desired: 2000)

CPU 15:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d16 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (8000, desired: 8000)

CPU 17:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d17 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20000, desired: 20000)

CPU 19:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d18 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80000, desired: 80000)

CPU 21:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d19 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200000, desired: 200000)

CPU 23:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d20 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800000, desired: 800000)

Endpoint CPUs:

c0e1: 0 (desired: -1)

c1e1: 1 (desired: -1)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 0c, actual: 0c)

FTD

Em qualquer uma das plataformas FTD, o comando anteriorpmtool show affnity pode ser executado a partir do prompt '>' inicial após o acesso SSH. Por exemplo:

Copyright 2004-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Fire Linux OS v6.2.1 (build 6)

Cisco Firepower 2110 Threat Defense v6.2.1 (build 327)

> pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 0 (desired: 0)

Process CPU Affinity:

CPU 0:

CPU 1:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 2:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 3:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

CPU 4:

CPU 5:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 6:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 7:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

Na solução de problemas de arquivos, a saídapmtool show affnity do comando está no diretório command-outputs. O nome do arquivo é: usr-local-sf-bin-pmtool show affinity.output

A saída pode ser muito longa se executada em uma solução de problemas de um dispositivo maior. Aqui estão alguns comandos grep para fornecer uma indicação clara de quantas CPUs estão alocadas para os processos snort e SFDataCorrelator.

[user@tex command-outputs]$ grep snort usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

46

[user@tex command-outputs]$ grep "/SFDataC" usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

2

A saída anterior é do maior dispositivo atual (FPR-9300 SM-44). Como você pode ver, há 46 CPUs alocadas para snort e duas alocadas para SFDataCorrelator (já que a Política de Malware está habilitada).

Observação: o TS Analysis não pode exibir corretamente todos os gráficos de desempenho do DE nesses cenários