Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve como verificar a pontuação de risco da Cisco para endpoints e aplicar correções.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Console Cisco Secure Endpoint

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Secure Endpoint Console v5.4.2025030619

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A Pontuação de Risco de Segurança da Cisco é representada em uma escala de 0 a 100. Ela quantifica o risco de uma vulnerabilidade observando a gravidade técnica e como os invasores do mundo real estão aproveitando a vulnerabilidade de forma selvagem.

Verifique a pontuação de risco de segurança da Cisco para endpoints e aplique a correção sugerida.

Solução

1- Para examinar a pontuação de risco de segurança da Cisco, navegue para Gerenciamento > Computadores e selecione Pontuação de Risco de Segurança da Cisco mostrada:

2- Você vê a lista de computadores. Expanda as informações do computador que deseja verificar e clique em Cisco Security Risk Score number exibido como mostrado:

3- Você vê uma lista de CVEs que afetam o endpoint. Clique em Corrigir disponível como mostrado abaixo:

4- Aqui você vê as correções sugeridas para o CVE listado como mostrado abaixo:

Note: Se não houver correções disponíveis, entre em contato com o TAC.